思科邮件安全设备(ESA)上的“系统状态”(System Status)页面具有各种计数器、速率和量规，可用于监控设备的运行状况和了解邮件流。

此页可以通过“监控”(Monitor)>“系统状态”(System Status)从GUI访问

在CLI中，可以使用status detail命令找到类似的视图：

esa.example.com> status detail

Status as of:                  Wed Aug 06 08:24:18 2014 EDT

Up since:                      Wed Jul 09 15:10:21 2014 EDT

(27d 17h 13m 57s)

Last counter reset:            Wed Jul 23 14:21:11 2014 EDT

System status:                 Online

Oldest Message:                1 day 17 hours 10 mins 37 secs

Feature - Symantec Brightmail Anti-Spam: Expired

Feature - IronPort Image Analysis: Expired

Feature - Sophos Anti-Virus:   232 days

Feature - Bounce Verification: Perpetual

Feature - IronPort Anti-Spam:  232 days

Feature - IronPort Email Encryption: 232 days

Feature - RSA Email Data Loss Prevention: 232 days

Feature - Intelligent Multi-Scan: 68 days

Feature - Incoming Mail Handling: Perpetual

Feature - Outbreak Filters:    232 days

“最旧邮件”值指示最旧邮件等待传送的时间。这包括位于工作队列或消息队列中的消息。未尝试的收件人值是消息队列中活动收件人的子集，因此可以包括最旧的消息。

Oldest Message不应早于“邮件在硬退回之前可能留在队列中的最大秒数”(通过CLI中的bounceconfig 命令或GUI中的Network->Bounce Profiles配置)。