目录

除了标准SMTP标语代码和响应外，管理员还可以配置ESA以返回自定义SMTP标语代码和响应。

SMTP客户端使用SMTP标语代码来确定邮件传输过程中的下一操作。

可以自定义SMTP标语代码，以防止不期望SMTP标语代码的SMTP客户端将邮件正确传送到邮件网关设备。

自定义SMTP响应可使响应更具描述性，便于人类阅读。

1. 导航至GUI >邮件流策略>默认策略参数

2. 进行所需更改

3. 查看其他邮件流策略以了解任何更改

4. 提交和提交更改

邮件流策略>默认策略参数

定义

自定义SMTP标语代码：

与此侦听程序建立连接时返回的SMTP代码。

自定义SMTP标语文本

与此侦听程序建立连接时返回的SMTP标语文本。

注意：  您可以在此字段中使用一些变量：

变量

定义

$Group

替换为HAT中匹配的发件人组的名称。如果发件人组没有名称，则显示“无”。

$主机名

如果且仅当设备已验证时，将替换为远程主机名。如果反向DNS IP地址查找成功，但不返回主机名，然后显示“无”。如果反向DNS查找失败（例如，如果DNS服务器无法访问，或尚未配置DNS服务器），则显示“未知”。

$OrgID

替换为SenderBase组织ID（整数值）。

如果设备无法获取SenderBase组织ID，或者如果SenderBase信誉服务未返回值，则显示“无”。

$RemoteIP

替换为远程客户端的IP地址。

$HATntry

替换为远程客户端匹配的HAT中的条目。