目录

ESA模拟C3x0、C6x0和X10x0可能是被预定的自定义包括LC类型1000 Mbps SX (短波)光纤接口。此添加卡双端口。

请注意：此选项不是可用的作为字段附加设备，它必须包括在系统制造的原始时期。

如果应用程序要求LC连接， SC/LC适配器可能被定购从：

http://www.cypressindustries.com/

思科不销售这些适配器。

在系统中带有此可选硬件，以太网接口数据3和Data4在CLI选项etherconfig下将代表两个光纤端口。