目录

有控制的三个功能哪个IP接口将使用消息发送：

- 所有邮件发送的 deliveryconfig CLI命令控制主IP接口。默认情况下，这设置为“自动”，将提供根据目的地IP子网的邮件。如果目的地IP是本地子网，在该子网的将使用一个IP接口。如果目的地IP不是本地子网，消息从在相同子网的一个IP接口将传送作为默认网关。

- altsrchost表改写特定消息的 deliveryconfig设置。在此表里，当匹配发生时，您必须指定源IP地址或信封从配比和使用的IP接口。此表配置使用CLI命令的 altsrchost。

- 使用消息过滤规则， alt src 主机消息过滤器操作可以用于指定消息发送的IP接口作为标准您的选择的一操作。这将改写 deliveryconfig和 altsrchost表。如果选择设置过滤器，查看题为在AsyncOS高级用户指南的消息过滤器的部分是高度推荐的。

正如你看到的有如何的几个选项能配置用于消息发送的IP地址。为了决定使用的哪个方法，您必须确定：

- 从多数应该传送您的消息哪个IP接口？

- 有没有任何特殊情况？

- 对于每特殊情况，什么是应该使用设置IP地址使用消息发送的唯一触发？

一旦认识对回答这些问题，您将知道方法的哪个方法或组合为您的环境是最佳。在这些功能的更多详细信息可以在内容安全用户指南找到。

关于消息过滤器的更多信息，电子邮件交付参数和设置虚拟网关地址，参见在思科支持站点的AsyncOS用户指南。