目录

简介

简介

本文描述错误消息“DNS缓存Init失败”。

什么应该我执行，当我看到错误消息， “DNS缓存Init失败？”

这是一个引导程序思科电子邮件安全工具报告的错误(ESA)。当DNS缓存未能初始化在启动时间，它发生。它能也发生，如果dnsflush执行，并且缓存不能重初始化。

此失败不致命，并且缓存将重初始化在一个定义间隔。如果只一两次看到此错误消息，在其中一个随后的间隔期间， DNS缓存一定顺利地初始化了。如果设备连续不能初始化DNS缓存，无法解决主机名和IP地址，并且所有电子邮件消息将是无法投递的。

除非看到此警报然后一次每辆重新启动您能安全忽略它。