目录

简介

如何更改入站邮件的最大邮件大小？

简介

本文档介绍在思科邮件安全设备(ESA)上更改入站邮件的最大邮件大小所用的流程。

如何更改入站邮件的最大邮件大小？

对于大多数邮件流策略，入站邮件的默认最大邮件大小为10mb。受信任邮件流策略设置为100mb。最大邮件大小包括邮件正文和任何附件。

注意：邮件流策略（如HAT概述）特定于侦听程序。如果有多个侦听程序，则必须确保选择正确的侦听程序。例如，如果要修改入站邮件的最大邮件大小，请导航至“邮件策略”>“邮件流策略”，然后选择“入站”侦听程序。

如果为入站和出站侦听程序都配置了单个侦听程序，则默认策略适用于出站邮件。如果为入站和出站邮件配置了单独的侦听程序，则两个侦听程序的默认设置不同，必须单独配置。

要将入站邮件的最大邮件大小更改为20mb的公司策略，请完成以下步骤：

1. 导航至邮件策略>邮件流策略。

2. 单击“Default Policy Parameters”。

3. 找到最大值。消息大小:并将自定义值更改为20M。

4. 单击“Submit”。

5. 单击“提交更改”。

注意：在“邮件流策略”(Mail Flow Policies)部分，如果需要，可以单击“已接受”(Accepted)、“已限制”(Throttled)、“已阻止”(Blocked)和“受信任”(Trusted)以输入自定义值（如果需要）。