目录

简介

问题

解决方案

示例SMTP会话

简介

本文描述您也许在通信时收到用nexthop简单邮件传输协议(SMTP)服务器的错误(软的跳动)消息。

问题

交付连接ID (DCID)表示此消息

452 4.3.1 Insufficient system resources

nexthop SMTP服务器。消息在思科电子邮件安全工具(ESA)排队。

解决方案

从Microsoft Exchange 2007年开始，背压模式介绍。多数常见原因Microsoft Exchange为什么将延迟所有消息(除了从其自己的域)是，因为Exchange传输代理程序的磁盘空间在4GB之下去。唯一的解决方案将增加磁盘空间或移动队列向有足够的空间的另一个分区。

示例SMTP会话

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources