目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

当系统指示灯闪烁蓝色时，这意味着什么？

当系统指示灯呈橙色闪烁时，这表示什么？

安全设备的前LCD面板上会显示哪些消息？

相关信息

思科宣布的硬件产品生命周期

简介

本文档介绍系统指示灯颜色的重要性，以及可显示在思科邮件安全设备(ESA)、网络安全设备(WSA)或安全管理设备(SMA)的前液晶显示器(LCD)面板上的消息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ESA型号C3X0、C6X0和X10X0（2 RU大小）

- Cisco WSA型号S3X0和S6X0（2 RU大小）

- Cisco SMA型号M3X0、M6X0和M10X0（2 RU大小）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

注意：本文档不适用于C1X0、M1X0或S1X0（1 RU大小）设备，也不适用于思科统一计算系统(UCS)机箱CX80、MX80或SX80设备。

注意：请参阅已宣布的硬件产品生命周期，因为此信息只是出于礼貌而提供的，因为上述设备可能已经通过了寿命终止以提供支持。

背景信息

在X80设备之前，为ESA、WSA和SMA制造的2 RU大小机箱构建在戴尔的2650系列和2950系列机箱上。

因此，前面板显示屏上显示的消息将记录在戴尔网站的PowerEdge 2650系统安装和故障排除指南 和PowerEdge 2950硬件所有者手册中 。

当系统指示灯闪烁蓝色时，这意味着什么？

如果设备上的系统指示灯呈蓝色闪烁，则不会出现问题。这仅用于系统标识。系统标识的思想是，机架中可能有多个安全设备，它们看起来都相同。如果想在机架中查找特定设备，请按标识按钮，该按钮是背面的小按钮，标有圆圈中的字母“i”。如果按标识按钮，前面的系统指示灯会呈蓝色闪烁，后面的标识指示灯会呈蓝色闪烁。完成后，再按一次标识按钮，指示灯停止闪烁蓝色。

当系统指示灯呈橙色闪烁时，这表示什么？

如果设备上的系统指示灯呈琥珀色/橙色闪烁，则表明存在需要立即干预的严重硬件问题。

设备的挡板后面（C1x0和S1x0系列设备除外）有一个小型LCD面板，显示其他错误信息。向下倾斜挡板（无需工具）并复制显示屏上显示的错误代码。然后，联系思科客户支持以解决问题。

安全设备的前LCD面板上会显示哪些消息？

通常，设备前面板显示的任何错误消息都表示存在需要立即修复的严重硬件问题。唯一的例外是E0876/POWER PS或E0880/INSUFFICIENT PS错误消息。虽然这些可能表示电源有故障，但也可能是电源拔掉或从系统机箱中拔出所致。在用这些错误信息交换系统之前，应验证电源是否已牢固就位，以及两根电源线是否都插入了工作插座。

下表列出了设备前LCD面板上可能显示的一些消息：

第1行消息

第2行消息

原因

E0000

OVRFLW检查日志

LCD溢出消息。

LCD上最多可以按顺序显示三个错误消息。第四条消息显示为标准溢出消息。

E0119

环境温度

环境系统温度超出可接受范围。

E0119

温度BP

背板温度范围超出可接受范围。

E0119

临时CPU n

指定的微处理器超出可接受的温度范围。

E0119

温度系统

系统主板温度超出可接受范围。

E0212

VOLT 3.3

系统电源超出可接受电压范围；电源有故障或安装不正确。

E0212

VOLT 5

E0212

伏12

E0212

伏电池

电池故障；系统主板故障。

E0212

伏BP 12

背板超出可接受的电压范围。

E0212

电压BP 3.3

E0212

VOLT BP 5

E0212

VOLT CPU VRM

微处理器电压调节模块电压超出可接受范围；微处理器电压调节模块故障或安装不正确；系统主板故障。

E0212

电压NIC 1.8V

集成网卡电压超出可接受范围；电源有故障或安装不正确；系统主板故障。

E0212

电压NIC 2.5V

E0212

电压平面注册器

系统板超出可接受电压范围；系统主板有故障或安装不正确。

E0276

CPU VRM n

指定的微处理器VRM有故障、不受支持、安装不正确或缺失。

E0276

MISMATCH VRM n

E0280

缺少VRM n

E0319

PCI过电流

扩展卡有故障或安装不正确。

E0412

RPM风扇n

指定的冷却风扇有故障、安装不正确或缺失。

E0780

缺少CPU n

指定插槽中未安装微处理器。

E07F0

CPU IERR

微处理器故障或安装不正确。

E07F1

TEMP CPU n热

指定的微处理器超出可接受的温度范围，已停止运行。

E07F4

后缓存

微处理器故障或安装不正确。

E07F4

POST CPU注册

E07F4

POST CPU SMI

SMI处理程序初始化失败；系统主板故障。

E07FA

临时CPUn THERM

指定的微处理器超出可接受的温度范围，以较低的速度或频率运行。

E0851

电源

只插入了一根电缆或一个电源关闭。

E0876

电源n

指定电源没有可用电源；指定的电源安装不正确或有故障。

E0880

电源不足

系统供电不足；电源安装不正确、故障或丢失。

E0CB2

内存备件组

内存组中达到可纠正错误阈值：错误已重新映射到备用银行。

E0CF1

MBE DIMM组n

安装在指定内存库中的内存模块类型和大小不同；内存模块故障。

E0CF1

POST内存64K

主内存前64 KB的奇偶校验故障。

E0CF1

开机自检无内存

主内存刷新验证失败。

E0CF5

日志禁用SBE

单个内存模块上存在多个单位错误。

E0D76

驱动器故障

硬盘驱动器或RAID控制器故障或安装不正确。

E0F04

POST CMOS

CMOS写/读失败；系统主板故障。

E0F04

POST CPU速度

微处理器速度控制序列故障。

E0F04

POST DMA初始化

DMA初始化失败；DMA页寄存器写/读失败。

E0F04

POST DMA注册

主板故障。

E0F04

POST KYB控制

键盘控制器故障；系统主板故障。

E0F04

POST内存RFSH

主内存刷新验证失败。

E0F04

POST PIC注册

主要或辅助PIC寄存器测试失败。

E0F04

后阴影

BIOS阴影故障。

E0F04

POST SHD测试

关闭测试失败。

E0F04

POST SIO

超I/O芯片故障；系统主板故障。

E0F04

POST计时器

可编程间隔计时器测试失败；系统主板故障。

E0F0B

POST ROM CHKSUM

扩展卡有故障或安装不正确。

E0F0C

VID匹配CPU n

指定的微处理器有故障、不受支持、安装不正确或缺失。

E10F3

日志禁用BIOS

BIOS禁用了日志记录错误。

E13F2

IO通道检查

扩展卡有故障或安装不正确；系统主板故障。

E13F4

PCI奇偶校验

E13F5

PCI系统

E13F8

CPU总线初始化

微处理器或系统主板有故障或安装不正确。

E13F8

CPU总线奇偶校验

主板故障。

E13F8

CPU MCKERR

机器检查错误；微处理器有故障或安装不当；系统主板故障。

E13F8

主机总线

主板故障。

E13F8

主机到PCI总线

E13F8

MEM控制器

内存模块有故障或安装不正确；系统主板故障。

E1580

电源控制

主板故障。

E20F1

操作系统挂起

操作系统监视程序计时器超时。

EFF0

RAC错误

EFF1

开机自检错误

BIOS错误。

EFF2

BP错误

背板故障或安装不正确。

注意：有关详细信息，请参阅文档前面提供的戴尔产品文档。

相关信息

- Dell PowerEdge 2650产品支持

- Dell PowerEdge 2950产品支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

思科宣布的硬件产品生命周期

- 思科邮件安全设备（C系列和X系列）

- 思科邮件安全设备（FIPS型号）

- 思科安全管理设备（M系列）

- 思科网络安全设备（S系列）

- 思科网络安全设备（FIPS型号）