目录

简介

先决条件

使用的组件

背景信息

运行AsyncOS版本10.0及更高版本的设备的升级

下载AsyncOS升级

升级工具

简介

本文档介绍在本地升级思科安全网络设备(SWA)和思科邮件安全设备(ESA)的过程。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- 具备SWA、ESA、SMA管理基础知识。

- Web服务器配置基础知识。

要执行本地升级，您需要：

- 可从SWA访问的Web服务器。

- 对SWA、ESA或SMA的管理权限。

注意：本地升级过程仅执行Async OS升级。不适用于服务引擎更新。

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

有时，当网络拥塞时，尝试通过Internet cab升级SWA或ESA、SMA会失败。例如，如果设备有可用的升级，AsyncOS会下载并同时安装。但是，如果网络拥塞，下载可能会挂起，升级也会失败。在诸如此类的场景中，一个可用选项是在本地升级SWA或ESA。

运行AsyncOS版本10.0及更高版本的设备的升级

要升级运行AsyncOS版本10.0及更高版本的设备，必须下载AsyncOS升级，然后从本地Web服务器(例如Microsoft Internet Information System (IIS)或Apache服务器)将其应用于设备。

下载AsyncOS升级

要下载AsyncOS升级，请完成以下步骤：

步骤1:导航到获取本地升级映像页面。

第二步：输入物理设备的相应序列号或虚拟设备的VLN和型号。如果有多个序列号，请使用逗号分隔。

必须是有效的串行接口或VLN。

a)下载的机器必须与所下载的机器相同。

b) manisfest文件包含VLN或序列号的散列，作为脱机使用的身份验证过程的一部分

注：设备序列、版本标签和型号可以通过登录CLI并键入“version”来确定。对于虚拟设备VLN详细信息，请使用CLI命令“showlicense”。

第三步：在Base Release Tag字段中，使用以下格式输入设备的当前版本：

- 对于SWA：coeus-x-x-x-xxx （例如，coeus-10-5-1-296）

- 对于ESA：phoebe-x-x-x-xxx（例如phoebe-10-0-0-203）

- 对于SMA：zeus-x-x-x-xxx （例如，zeus-10-1-0-037）

单击Fetch Manifest以查看指定序列号或VLN的可能升级列表。

第四步：要下载升级，请点击要将设备升级到的版本的发行包。

注意：此软件包包含针对您输入的序列号而准备的zip文件中必需的XML文件。

第五步：在Web服务器上解压下载的软件包。

第六步：验证目录结构是否可以访问，并且其外观与以下内容类似：

对于SWA

asyncos/coeus-10-5-1-296/app/default/1

asyncos/coeus-10-5-1-296/distroot/default/1

asyncos/coeus-10-5-1-296/hints/default/1

asyncos/coeus-10-5-1-296/scannerroot/default/1

asyncos/coeus-10-5-1-296/upgrade.sh/default/1

对于ESA

asyncos/phoebe-10-0-0-203/app/default/1

asyncos/phoebe-10-0-0-203/distroot/default/1

asyncos/phoebe-10-0-0-203/hints/default/1

asyncos/phoebe-10-0-0-203/scannerroot/default/1

asyncos/phoebe-10-0-0-203/upgrade.sh/default/1

注意：在本示例中，SWA的10.5.1-296和ESA的10.0.0-203是目标版本。您不需要浏览HTTP服务器上的目录。

升级工具

要将SWA、ESA配置为使用本地升级服务器，请完成以下步骤：

步骤1:导航到安全服务>服务更新，然后点击编辑更新设置。

第二步：在Update Servers (images)配置旁边，点击Local Update Servers单选按钮。将Base URL （IronPort AsyncOS升级）设置更改为本地升级服务器和相应的端口(例如，local.upgrade.server：80)。

第三步：选择Update Servers (list)配置旁边的Local Update Serversoption，然后输入清单文件的完整URL(例如http://upgradeServer.local/asyncos/phoebe-10-0-3-003.xml)。

第四步：完成后，提交并确认更改。

第五步：使用正常的升级过程从本地服务器下载并安装映像。