目录

简介

本文档介绍有关从硬件ESA/SMA到虚拟ESA/SMA的部署、迁移和配置的最佳实践。

基本步骤

步骤1:下载虚拟ESA映像并部署虚拟机

在迁移配置之前，建议让虚拟安全邮件网关(ESA)/安全管理设备(SMA)与硬件运行在同一AsyncOS版本上。您可以选择与设备上运行的版本最接近的AsyncOS版本，并在之后进行升级（如果需要），或下载最新版本的AsyncOS。

支持在这些平台上进行部署- Microsoft Hyper-V、键盘/视频/鼠标(KVM)和VMWare ESXi。有关详细信息，请参阅安装指南：https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf。

可以通过以下链接下载虚拟映像：https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/15.0.0。

第二步：获取虚拟ESA/SMA的许可证

为了能够升级虚拟ESA/SMA，首先必须安装其许可证-您可以将硬件中的现有许可证与新虚拟ESA共享（两个ESA可以一起运行）。

对于传统许可证，物理许可证成功共享到vESA/vSMA后，您收到许可证，打开您通过NotePad++或WordPad接收的文件.XML。选择all，然后使用loadlicense命令通过vESA/vSMA CLI进行复制/粘贴。有关详细信息，请参阅链接：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html。

对于智能许可证，请在智能帐户中添加新的vESA/vSMA，生成令牌后，根据文章中提到的过程注册设备：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/214614-smart-licensing-overview-and-best-practi.html。

第三步：将虚拟ESA/SMA升级到硬件ESA/SMA的精确AsyncOS版本（如果需要）

迁移之前，硬件和虚拟设备必须处于同一版本。您可以在提及链路上检查SMA和ESA的兼容性列表，以将ESA升级到正确的版本：https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma_all/email-compatibility/index.html。

第四步：将现有配置从硬件ESA/SMA迁移到虚拟ESA/SMA

虚拟ESA/SMA可通过以下方式配置：

- 如果现有硬件即将达到寿命终止(EOL)/支持终止(EOS)或已升级vESA/SMA映像，或者必须配置多台设备，则从头开始配置设备。

- 如果硬件设备已在集群中，请将新的vESA/vSMA添加到集群。新设备从集群获取现有配置的副本。

- 如果硬件设备是独立设备，请启用集群配置并将新的虚拟ESA/SMA添加到集群以获得现有配置的副本。

注意：虚拟ESA/SMA获得当前配置后，您可以选择从集群断开设备或根据需要保持设备原样。硬件设备可以从集群配置中删除并停用。

第五步：更正虚拟ESA/SMA上更新的服务器

虚拟和硬件ESA/SMA使用不同的升级服务器，迁移配置后，服务器会发生变化。为了能够进一步升级vESA/vSMA，您可以按照以下步骤通过vESA/vSMA CLI更正服务器：

- 运行命令updateconfig，然后运行子命令dynamichost。

- 将服务器更改为update−manifests.sco.cisco.com:443。

- 确认更改。

有关迁移的其他常见问题解答，请参阅链接：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/215466-esa-sma-virtual-deployment-faq.pdf。