目录

简介

Cisco电子邮件安全插件安装使用自定义配置文件

安装Cisco电子邮件安全Plug-in

修建自定义配置配置目录

编辑CommonComponentsConfig.xml

部署自定义配置文件

排除故障

简介

本文描述进程为使用自定义配置文件为了安装Cisco电子邮件安全Plug-in。

Cisco电子邮件安全插件安装使用自定义配置文件

安装Cisco电子邮件安全Plug-in

1. 下载并且安装plug-in的新版本。 (下载文件从产品页是可得到。)

2. 通过标准的安装安装plug-in。 (请参阅管理员指南关于Cisco电子邮件安全Plug-in关于详细信息。)

3. 装载企业级电子邮件(BCE)签字的XML配置文件。

4. 确认plug-in为加密运作正如所料。 (这将保证自定义配置对解密/标志的BCE XML/也加密，然后CommonComponentsConfiguration的XML另外的自定义配置。)

修建自定义配置配置目录

1. 在Windows主机或网络服务器上，请创建客户化安装目录。 (此示例，使用网络共享：\\172.18.250.59\share\my_plugin_install)

2. 在Windows主机上，请导航对标准的安装目录：

1. C:\ProgramData\Cisco\Cisco IronPort Email Security Plug-In\

3. 复制‘普通的’目录从标准的安装目录到客户化安装目录。

4. 在Windows主机上，从标准的安装目录，请打开user_id目录：

1. C:\ProgramData\Cisco\Cisco IronPort Email Security Plug-In\<user_id>

5. 复制现有config_1.xml和CommonComponentsConfig.xml文件对客户化安装目录，到‘普通的’目录。

6. 若有从客户化安装目录，在为客户化安装被修建的‘普通的’目录，请删除used_configs.bin和cachedFolders.xmlfiles。

这时，客户化安装目录结构应该类似于以下：

编辑CommonComponentsConfig.xml

编辑CommonComponentsConfig.xml文件对是不可知论的用户，允许所有用户装载配置到他们的Outlook配置文件。

1. 使用文本编辑，从客户化安装目录，在为客户化安装被修建的‘普通的’目录，请修改CommonComponentsConfig.xml文件。

2. 查找accountFileNames标记：

1. <accountFileNames>

<accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer="user@domain.com res.cisco.com" defaultReportAccount="true" defaultEncryptAccount="true" profileName="[Cisco Enterprise Exchange]" />

</accountFileNames>

3. 编辑accountFileNames部分，删除PREexisiting emailAddress和配置文件名称条目：

1. <accountFileNames>

<accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer="*" defaultReportAccount="true" defaultEncryptAccount="true" />

</accountFileNames>

Note:保证accountFileName语法适当地被格式化。 如果accountFileName配置行不正确， Outlook将设置plug-in为默认值，并且也请标记plug-in如非激活为Outlook添加INS ：

部署自定义配置文件

卸载被执行从最初此条款plug-in的标准的安装。 这可以通过正常执行从Windows卸载：控制面板>Programs和功能> Cisco电子邮件安全Plug-in和选择卸载/更改。 完成步骤如被提示。

这时自定义配置文件准备安装。 从Windows CLI，请运行以下语法安装：

Cisco Email Security Plugin.exe /exenoui /qn UseCustomConfig="\\{SHARED_DIR}\{CONFIG_FOLDER}

那里在以后的目录“=”指定目录到定制配置文件。

在.exe安装时使用的其他交换机参数：

交换机

说明

/exenoui

启动EXE设置，不用UI

/qn

q， qn -没有UI

继续与使用以下被修建的以上，示例：

C:>CiscoEmailSecurity-7-5-2-009.exe /exenoui /qn UseCustomConfig="\\172.18.250.59\share\my_plugin_install"

安装通常用~30秒完成。 一旦安装在打开Outlook以后在Outlook丝带柱状图完成，最终产品安装类似于：

从新的电子邮件，应该突出显示Encryption选项和准备好待用：

Encryption选项将设置根据原始BCE XML配置：

<!--

Plugin related configuration. Valid type edition values are:

decrypt - Plugin can only decrypt PXE envelopes.

flag - Plugin can decrypt and flag a message for encryption.

encrypt - Plugin can decrypt and encrypt a message on the device.

-->

<plugin edition="flag">

排除故障

- UseCustomConfig必须在适当的案件并且不复数。UseCustomConfigs不会工作并且造成Outlook不适当地读配置。

- 请勿结束是指与“\”的自定义配置安装命令自定义配置文件目录。

- 自定义配置目录和文件必须有作为这样设置的权限允许运行Outlook的最终用户将允许对读/写文件。 否则，这可能也造成Outlook不适当地读配置，在Outlook启动期间，并且最终用户将被提交错误。

- 查看在最终用户的目录的CiscoEmailSecurity.log文件在生成的错误的更多详细信息的并且联合对插件操作：

- C:\ProgramData\Cisco\Cisco IronPort Email Security Plug-In\<user_id>\CiscoEmailSecurity.log