目录

简介

Cisco RES：如何使用TLS保护未加密的RES应答

发送方策略框架

主机名和IP地址

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍为CRES入站安全回复（而不是安全信封附件）配置TLS加密的操作。

Cisco RES：如何使用TLS保护未加密的RES应答

默认情况下，对安全邮件的回复由Cisco RES加密并发送到您的邮件网关。然后，它们会传递到您的邮件服务器，这些邮件服务器经过加密，可供最终用户使用其Cisco RES凭证打开。

为了在打开Cisco RES安全邮件回复时无需进行用户身份验证，Cisco RES会以“未加密”形式向支持传输层安全(TLS)的邮件网关提供身份验证。 在大多数情况下，邮件网关是思科邮件安全设备(ESA)，本文适用。

但是，如果另一个邮件网关位于ESA前面（例如外部垃圾邮件过滤器），则不需要在ESA上配置证书/TLS/邮件流。在这种情况下，您可以跳过本文档的“解决方案”部分中的步骤1 - 3。对于在此环境中工作的未加密回复，外部垃圾邮件过滤器（邮件网关）是需要支持TLS的设备。如果它们支持TLS，您可以让思科RES确认这一点，并让您设置“未加密”回复安全邮件。

发送方策略框架

为避免发件人策略框架(SPF)验证失败，请将这些值添加到SPF记录。

思科注册信封服务(CRES)SPF记录值与此表“主机名和IP地址”的IP/主机名匹配。

使用Cisco提供的SPF机制的输出：

~ dig txt res.cisco.com +short

"v=spf1 mx:res.cisco.com exists:%{i}.spf.res.cisco.com -all"

将此机制添加到现有SPF记录：

include:res.cisco.com

包含新res.cisco.com机制的FAKE/test SPF记录示例：

"v=spf1 mx:sampleorg1.com ip4:1.2.3.4 include:res.cisco.com -all"

将Cisco RES添加到SPF记录的位置和方式取决于如何在网络拓扑中实施域名系统(DNS)。请务必联系您的DNS管理员以获取更多信息。

如果DNS未配置为包括Cisco RES，当通过托管密钥服务器生成和传送安全合成和安全应答时，传出IP地址与收件人末尾列出的IP地址不匹配，从而导致SPF验证失败。

主机名和IP地址

主机名

IP Address

记录类型

res.cisco.com

184.94.241.74

A

mxnat1.res.cisco.com

208.90.57.32

A

mxnat2.res.cisco.com

208.90.57.33

A

mxnat3.res.cisco.com

184.94.241.96

A

mxnat4.res.cisco.com

184.94.241.97

A

mxnat5.res.cisco.com

184.94.241.98

A

mxnat6.res.cisco.com

184.94.241.99

A

mxnat7.res.cisco.com

208.90.57.34

A

mxnat8.res.cisco.com

208.90.57.35

A

esa1.cres.iphmx.com

68.232.140.79

MX

esa2.cres.iphmx.com

68.232.140.57

MX

esa3.cres.iphmx.com

68.232.135.234

MX

esa4.cres.iphmx.com

68.232.135.235

MX

注意：主机名和IP地址可能会因服务/网络维护或服务/网络增长而发生变化。并非所有主机名和IP地址都用于服务。此处提供以供参考。

解决方案

- 在ESA上获取并安装签名证书和中间证书。

注意：您必须从签名机构获取中间证书，因为设备上的演示证书会导致CRES验证过程失败。

- 创建新的邮件流策略：

1. 从GUI中选择Mail Policies > Mail Flow Policies > Add Policy。

1. 输入一个名称，并保留除“Security Features: TLS”以外的所有默认值。将此项设置为Required。

- 创建新的发件人组：

1. 从GUI中选择Mail Policies > HAT Overview > Add Sender Group。

1. 输入名称，并将订单编号设置为#1。您还可以输入可选注释。选择您在第2步中创建的邮件流策略。将其他所有内容留空。

2. 单击Submit 和Add Senders。

- 在Sender字段中，输入以下IP范围和主机名：
.res.cisco.com

.cres.iphmx.com

208.90.57.0/26 (current CRES IP network range)

204.15.81.0/26 (old CRES IP network range)

- 提交并确认更改。

- 在您确信思科RES服务器已准备好协商TLS加密后，请执行CRES管理员门户中的步骤如何测试我的域是否支持使用思科RES的TLS?

相关信息

- Cisco RES：关键服务器的IP地址和主机名

- 思科邮件安全设备 — 最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems