目录

简介

步骤

简介

本文档介绍如何将链接的证书导入IronPort加密设备(IEA)/PostX设备。

步骤

在您链接证书后，将此链接证书复制到IEA/PostX设备：

1. 在管理GUI中，转到“密钥和证书”(Keys and Certificates)选项卡> SSL Setup，然后点击“导入CA证书”(Import CA Certificate)按钮。

2. 填写主机名和密码，如原始证书请求。

3. 验证密钥库字段是否指向创建证书请求时使用的同一密钥库文件。

4. 在显示Certificate（证书）的位置，放置完整的UNIX路径(例如/usr/local/postx/server_6.X.X.X/conf，其中X.X.X是您当前正在运行/运行的版本)，以连接到您上传到设备的证书。

5. 选中“信任CA证书”框，然后点击“导入证书”按钮。