目录

简介

CRES消息上的时间戳是否可以从GMT更改？

相关信息

简介

本文档介绍如何根据您的位置设置思科注册信封服务(CRES)帐户以显示首选时区。

CRES消息上的时间戳是否可以从GMT更改？

以前，思科注册信封服务(CRES)电子邮件上的时间戳基于CRES服务器的时间设置，该设置设置为通用时间(UTC/GMT)，用户无法更改。

从CRES版本4.2开始，您现在可以登录CRES帐户并设置时间戳。

- 登录http://res.cisco.com

- 选择 编辑配置文件 的下界。

- 请使用  时间 部分和关联的下拉菜单，以设置为首选时区的时间格式和时区。

示例：

- 将更改保存到您的简档。

相关信息

- 思科邮件安全设备 — 最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems