目录

简介

执行文件系统检查的步骤

简介

本文档介绍在Cyber Vision Center服务器上执行文件系统检查所需的步骤。适用于4.x软件系列。

执行文件系统检查的步骤

1. 当您看到以下文本时，按TAB，重新启动Center服务器并在修复模式下启动它：

2.然后出现以下启动菜单：

3.键入命令“SBS-factory”，如上所示

4.输入用户名和密码。

用户名：root

密码：sentrio69!

5.卸载文件系统

cd /

umount -f /dev/disk/by-label/SBS-Data

6.运行fsck命令

fsck.ext4 -v -f -y /dev/disk/by-label/SBS-Data

最终输出将与此类似，具体取决于部署中的文件系统

如果服务器继续报告错误，请打开TAC服务请求以进行进一步诊断。