目录

验证NTP服务器对等的步骤

NTP客户端关联

检查当前日期

检查NTP后台守护程序状态

更改NTP配置

验证NTP配置

NTP模式6漏洞

选项#1：访问列表的使用

选项#2：从ntp.conf文件

简介

本文档介绍如何验证NTP配置、更改NTP服务并对其进行故障排除。适用于Cyber Vision Center 2.x、3.x、4.x软件系列。

验证NTP服务器对等的步骤

ntpq -c peer <peer device IP>

通过对等连接，中心可以从对等设备（如网络中的路由器或网关）获得时间。

NTP客户端关联

NTP关联显示与每个NTP服务器的客户端关联的状态。

ntpq -c associations <时间同步的设备>

示例输出：

示例：显示名称解析失败的问题

***Can't find host peer

server (local      remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

===========================================================================================

localhost.lo *LOCAL(0)        .LOCL.          10 l    -   64  377    0.000    0.000   0.000

检查当前日期

cv-admin@Center:~$ date

Tue Jul 11 18:01:05 UTC 2023

检查NTP后台守护程序状态

systemctl status ntp

更改NTP配置

sbs-timeconf -h to learn about the commands to tune NTP on the center.

sbs-timeconf -s with IP or hostname.

更改后，使用以下命令重新启动ntp服务：

验证NTP配置

cat /data/etc/ntp.conf

NTP模式6漏洞

有两种方法可以解决此问题。

选项#1：访问列表的使用

1. 使用此规则在/data/etc下创建rc.local文件（如果部署具有单个接口实施，则仅在eth0上创建；如果部署具有双接口实施，则在eth1中创建）。以下规则示例：

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp --dport 123 -j DROP

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp -s X.X.X.X -d 169.254.0.10 --dport 123 -j ACCEPT

在上面的命令中，X.X.X.X是授权NTP服务器的IP地址。如果您有多台NTP服务器，可以为解决方案中使用的每台授权NTP服务器添加Accept规则。

2. 重新启动您的中心

选项#2：从ntp.conf文件

1.在/data/etc/ntp.conf文件中，将这两行添加到现有配置中

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

2 — 使用命令“systemctl restart ntp”重新启动ntp服务

这两种选项都可以组合使用，以提高NTP安全性。