目录

简介

问：如何更改Cyber Vision Center的网络设置

选项#1

选项#2

正在检查网络状态

简介

本文档介绍在安装后更改Cyber Vision Center的网络设置所需的步骤。适用于3.x和4.x软件系列。

问：如何更改Cyber Vision Center的网络设置

A.   有两种方法可以完成此任务。

选项#1

在中心CLI中，键入以下命令（需要根访问权限）

sbs-netconf

此操作将调用向导进行配置更改。可以通过选择感兴趣的界面来完成。

选项#2

从服务器的CLI导航到/data/etc/systemd/network目录。

以下文件应根据需要更改的接口进行修改。

- 00-eth0-static.network（访问接口 — Web）

- 00-eth1-static.network（收集接口 — 传感器）

eth0接口配置文件中的内容示例:

正在检查网络状态

从CLI使用“sudo -i”获取根访问权限

1. 要查看网络接口上的配置，请使用ifconfig <Interface>

ifconfig eth0

2. 要以完整数字形式显示IP路由表，请使用
route -n