目录

简介

先决条件

背景信息

组件

配置

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何配置OKTA SSO以登录到安全管理设备的最终用户垃圾邮件隔离区。

先决条件

- 管理员对思科安全管理设备的访问权限。

- OKTA的管理员访问权限。

- 自签名或CA签名（可选）PKCS #12或PEM格式（由OKTA提供）的X.509 SSL证书。

背景信息

思科安全管理设备为使用最终用户垃圾邮件隔离区的最终用户启用SSO登录，并与OKTA集成，OKTA是一种身份管理器，可为您的应用提供身份验证和授权服务。思科最终用户垃圾邮件隔离区可以设置为连接到OKTA进行身份验证和授权的应用，并使用SAML(基于XML的开放标准数据格式，使管理员能够在登录其中一个应用后无缝访问一组定义的应用。

要了解有关SAML的详细信息，请参阅SAML一般信息

组件

- 思科安全管理设备云管理员帐户。

- OKTA管理员帐户。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备都以清除（默认）配置开头。如果网络处于活动状态，请确保您了解任何命令的潜在影响。

配置

在Okta下。

1.定位至“应用程序”门户，然后选择 Create App Integration ,如图所示:

2.选择 SAML 2.0  作为应用类型，如图所示：

3.输入应用名称 SMA EUQ  选择 Next,如图所示:

4.在 SAML settings，如图所示，填空隙：

— 单点登录URL：这是从SMA EUQ接口获取的声明使用者服务。

— 受众URI（SP实体ID）：这是从SMA EUQ实体ID获取的实体ID。

— 名称ID格式：保留为未指定。

— 应用用户名：提示用户在身份验证过程中输入其电子邮件地址的电子邮件。

— 更新上的应用程序用户名：创建和更新。

向下滚动到 Group Attibute Statements (optional) ,如图所示:

输入下一个属性语句：

-姓名 : group

-姓名格式: Unspecified

— 过滤器： Equals  和 OKTA

选择 Next .

5.当被要求时 Help Okta to understand how you configured this application，请输入当前环境的适用原因，如图所示：

选择 Finish  继续下一步。

6.选择 Assignments 选项卡，然后选择 Assign > Assign to Groups,如图所示:

7.选择OKTA组，该组是授权用户访问环境的组

8.选择 Sign On ,如图所示:

9.向下滚动至右角，选择 View SAML setup instructions 选项，如图所示：

10.将此信息保存到记事本，需要放入 Cisco Security Management Appliance SAML配置，如图所示：

— 身份提供程序单点登录URL

— 身份提供程序颁发者

- X.509证书

11.完成OKTA配置后，您可以返回思科安全管理设备。

在思科安全管理设备下：

1.以云管理员身份登录思科安全管理设备，如图所示：

2.在 System Administration选项卡中，选择 SAML 选项，如图所示：

3.打开新窗口以配置SAML。低于 SAML for End-User Quarantine,  点击 Add Service Provider ,如图所示:

4.不足 Profile Name ，输入服务提供商配置文件的配置文件名，如图所示：

5.对于 Entity ID ,输入服务提供商（在本例中为设备）的全局唯一名称。服务提供商实体ID的格式通常是URI，如图所示：

6.对于 Name ID Format  ,此字段不可配置。配置身份提供程序时需要此值，如图所示：

7.对于 Assertion Consumer URL，输入身份提供程序在身份验证成功完成后向其发送SAML声明的URL。在本例中，这是垃圾邮件隔离区的URL。

8.对于 SP Certificate ，上传证书和密钥，或上传PKCS #12文件。上传后， Uploaded Certificate Details 如图所示：

9.对于 Sign Requests and Sign Assertions  ，如果要对SAML请求和断言进行签名，请选中这两个复选框。如果选择选中这些选项，请确保在OKTA上配置相同的设置，如图所示：

10.对于 Organization Details，输入组织的详细信息，如图所示：

11. Submit  和 Commit  更改后再继续配置 Identity Provider Settings .

12.不足 SAML ，单击 Add Identity Provider,如图所示:

13.不足 Profile Name: 输入身份提供程序配置文件的名称，如图所示：

14.选择 Configure Keys Manually 并输入以下信息，如图所示：

- 实体ID：身份提供程序实体ID用于唯一标识身份提供程序。它通过上述步骤中的OKTA设置获得。

- SSO URL:SP应向其发送SAML身份验证请求的URL。它通过上述步骤中的OKTA设置获得。

- 证书：由OKTA提供的证书。

15. Submit  和 Commit 更改以继续SAML登录激活。

16.不足 Centralized Services > Email ，单击 Spam Quarantine,如图所示:

17.不足 Spam Quarantine  - > Spam Quarantine Settings ，单击 Edit Settings  , as shown in the image:

18.向下滚动到 End-User Quarantine Access > End-User Authentication ,选择 SAML 2.0  ,如图所示:

19. Submit  和 Commit 为启用SAML身份验证的更改End User Spam Quarantine .

验证

1.在任何Web浏览器中，输入公司的最终用户垃圾邮件隔离区的URL，如图所示：

2.打开一个新窗口以继续OKTA身份验证。使用OKTA凭证登录，如图所示：

3.如果身份验证成功， End User Spam Quarantine 为登录用户打开垃圾邮件隔离区的内容，如图所示：

现在，最终用户可以使用OKTA凭证访问最终用户垃圾邮件隔离区。.

相关信息

Cisco Secure Email and Web Manager最终用户指南

OKTA支持