目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

解决方案 1

解决方案 2

相关信息

简介

本文档介绍思科自适应安全设备(ASA)disk0错误消息及问题解决方法。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于软件版本为7.x的Cisco 5500自适应安全设备(ASA)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

disk0目录显示以下错误消息：

ASA(config)#dir disk0:

Directory of disk0:/%Error calling getdents for disk0:/ (File not found in Inode table)

255426560 bytes total (227303424 bytes free)

当发出wr mem命令时，将出现以下错误：

%Error writing disk0:/.private/startup-config (I/O error)Error executing command[FAILED]

注意：即使尝试将ASA软件映像复制到disk0时，您也会看到相同的错误消息：通过TFTP。

提示：在实施本文档中的解决方案之前，请确保logging flash-bufferwrap命令不在您的配置中。如果是，请使用以下命令将其删除：

ASA(config)#no logging flash-bufferwrap

解决方案

使用本节中的解决方案来解决问题。

解决方案 1

通过发出fsck disk0: 命令。

ASA(config)#fsck disk0:

注意：如果此解决方案无法解决问题，请与TAC联系(仅限注册客户)。

解决方案 2

警告：仅当问题仍然存在时，才执行此步骤，重新格式化闪存并复制映像，如以下输出所示：

ASA(config)#format disk0:

Format operation may take a while. Continue? [confirm] y

ASA(config)#copy tftp disk0:

注意：format命令会清除配置。确保先有备份。要了解有关如何备份和恢复配置的详细信息，请参阅使用copy命令在PIX 7.x上备份和恢复配置。

要了解有关ASA支持的各种命令的详细信息，请参阅《思科安全设备命令参考》。

相关信息

- Cisco ASA 5500 系列自适应安全设备配置示例和 TechNotes

- 技术支持和文档 - Cisco Systems