目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档描述您尝试将思科自适应安全设备(ASA)升级到8.4.7版或更高版本或9.1.3版或更高版本时遇到的问题。它还提供解决问题的升级路径。

问题

当您尝试将ASA升级到以下版本时：

- 8.4代码系列中的8.4.7版或更高版本

- 版本 9.1.3 或更高版本

您将收到以下错误消息：

No Cfg structure found in downloaded image file

生成此错误消息是因为ASA二进制映像的文件结构在版本8.4.7和版本9.1.3中都发生了更改。您必须遵循特定的升级路径。

解决方案

请遵循此版本升级过程：

1. 在“当前ASA映像”列中找到您的当前版本。

2. 升级到First Upgrade列中列出的版本。

3. 升级到“最终升级”列中列出的一个版本：

当前ASA映像

首次升级

最终升级

8.2.x

8.4.6

8.4.7或更高版本，9.1.3或更高版本

8.3.x

8.4.6

8.4.7或更高版本，9.1.3或更高版本

8.4.1 到 8.4.4.10

8.4.6，9.0.2

8.4.7或更高版本，9.1.3或更高版本

8.5.x

9.0.2

9.1.3或更高版本

8.6.1

9.0.2

9.1.3或更高版本

9.0.1

9.0.2

9.1.3或更高版本

9.0.1.1 及更高版本

（包括9.0.2及更高版本）

不能应用

9.1.3或更高版本

9.1.1

9.1.2

9.1.3或更高版本

9.1.1.1 及更高版本

不能应用

9.1.3或更高版本

注意：如果升级到8.4.7或9.1.3版以后的最终版本，则应用相同的流程。只需将“最终升级”列中的8.4.7或9.1.3映像替换为要升级到的最终版本。