目录

简介

在ASA上，是否可以为给定平台配置比最大并发连接数更多的静态NAT条目？

相关信息

简介

本文档回答了有关思科自适应安全设备(ASA)的常见问题。

在ASA上，是否可以为给定平台配置比最大并发连接数更多的静态NAT条目？

是，活动NAT转换(xlates)的数量由可用内存（而非平台的并发连接限制）限制。

相关信息

- ASA常见问题：在多模式ASA上，当我发出url-block url-mempool 10240命令时，为什么我收到Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512错误消息？

- ASA常见问题：能否在网桥组上配置不带IP地址的透明模式ASA?

- ASA 5500系列自适应安全设备常见问题