目录

简介

为什么自适应安全设备(ASA)具有空闲值大于已配置超时的xlate条目？

相关信息

简介

本文档解释具有空闲值的xlate条目比配置的超时长的原因。它还提供了如何关联和查看conn和xlate值的信息。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问：为什么自适应安全设备(ASA)的xlate条目的空闲值比配置的超时长？

A.以下示例显示空闲值大于已配置超时的xlate条目：

ASA#show xlate

26 in use, 16665 most used

Flags: D - DNS, e - extended, I - identity,

I - dynamic, r - portmap, s - static,

T - twice, N - net-to-net

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:

192.0.2.3/54676 flags ri idle 1:48:12

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54397 to outside:

192.0.2.3/54397 flags ri idle 2:03:59

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54369 to outside:

192.0.2.3/54369 flags ri idle 2:04:26

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/56695 to outside:

192.0.2.3/56695 flags ri idle 0:09:22

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/55880 to outside:

192.0.2.3/55880 flags ri idle 0:33:12

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/54431 to outside:

192.0.2.3/54431 flags ri idle 2:03:23

timeout 0:00:30

如果连接在ASA上经历转换(xlate)，则首先构建转换，然后构建连接，最后连接与该转换关联。仅当该xlate的所有关联连接都终止时，才会启动xlate空闲超时。

如果将show xlate和show conn的输出关联，您可以看到conn值与已空闲时间超过已配置超时时间的xlate值匹配。下面是一个示例。

输入端口地址转换(PAT)show xlate命令：

ASA# show xlate local port 54676

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:192.0.2.3/54676 flags ri

idle 1:48:12 timeout 0:00:30

然后，在show conn命令中指定端口以查找关联的连接条目：

ASA# show conn port 54676

TCP outside 192.168.22.3:443 events inside:10.20.33.2:54676, idle 0:03:52,

bytes 1807, flags UIO

此连接与转换关联。本地端口54676对于连接和转换条目而言是相同的。此TCP连接一直存在，直到协议将其关闭（TCP FIN或重置数据包），或者到ASA超时（默认超时为1小时后）为止。当连接断开时，转换也会被删除，但此删除会延迟“超时”秒。

相关信息

- Cisco ASA 5500系列下一代防火墙

- 技术支持和文档 - Cisco Systems