目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

DNS修正示例

ASA内部的DNS服务器

ASA外部的DNS服务器

VPN NAT和DNS修正

相关信息

简介

本文档介绍如何在自适应安全设备(ASA)上使用DNS修正来更改域名系统(DNS)响应中的嵌入式IP地址，以便客户端可以连接到服务器的正确IP地址。

先决条件

要求

DNS修正需要在ASA上配置网络地址转换(NAT)并启用DNS检查。

使用的组件

本文档中的信息基于自适应安全设备。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

DNS修正示例

ASA内部的DNS服务器

图 1

nat (inside,outside) source static 10.1.1.100 198.51.100.100 dns

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns

在图1中，DNS服务器由本地管理员控制。DNS服务器应分发私有IP地址，即分配给应用服务器的实际IP地址。这允许本地客户端直接连接到应用服务器。

很遗憾，远程客户端无法使用私有地址访问应用服务器。因此，ASA上配置了DNS修正以更改DNS响应数据包中的嵌入式IP地址。这可确保当远程客户端向www.abc.com发出DNS请求时，它们获得的响应针对的是应用服务器的转换地址。如果NAT语句中没有DNS关键字，远程客户端将尝试连接到10.1.1.100，该连接不起作用，因为该地址无法在Internet上路由。

ASA外部的DNS服务器

图 2

nat (inside,outside) source static 10.1.1.100 198.51.100.100 dns

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns

在图2中，DNS服务器由ISP或类似服务提供商控制。DNS服务器应分发公有IP地址，即应用服务器的转换 IP地址。这样，所有Internet用户都可以通过Internet访问应用服务器。

很遗憾，本地客户端无法使用公共地址访问应用服务器。因此，ASA上配置了DNS修正以更改DNS响应数据包中的嵌入式IP地址。这可确保当本地客户端对www.abc.com发出DNS请求时，收到的响应是应用服务器的实际地址。如果NAT语句中没有DNS关键字，本地客户端将尝试连接到198.51.100.100。这不起作用，因为此数据包被发送到ASA，ASA会丢弃该数据包。

VPN NAT和DNS修正

图 3

考虑网络重叠的情况。在这种情况下，地址10.1.1.100同时位于远程端和本地端。因此，您需要在本地服务器上执行NAT，以便远程客户端仍然可以使用IP地址192.1.1.100访问它。为了使其正常工作，需要DNS修正。

无法在此功能中执行DNS修正。DNS关键字只能添加到对象NAT或源NAT的末尾。两次NAT不支持DNS关键字。有两种可能的配置，两种配置都失败。

失败的配置1：如果配置底线，它将10.1.1.1转换为192.1.1.1，不仅对于远程客户端，而且对于Internet上的每个人。由于192.1.1.1不可路由到Internet，因此Internet上的任何人都无法访问本地服务器。

nat (inside,outside) source static 10.1.1.100 192.168.1.100 dns

nat (inside,outside) source static 10.1.1.100 192.168.1.100 destination

REMOTE_CLIENT REMOTE_CLIENT

失败配置2:如果在必要的两次NAT线路之后配置DNS修正NAT线路，则会导致DNS修正永远无法正常运行的情况。因此，远程客户端尝试访问IP地址为10.1.1.100的www.abc.com，但该地址不起作用。

nat (inside,outside) source static 10.1.1.100 192.168.1.100 destination

REMOTE_CLIENT REMOTE_CLIENT

nat (inside,outside) source static 10.1.1.100 64.1.1.100 dns

相关信息

- Cisco ASA 5500 系列自适应安全设备

- Cisco ASA 5500系列自适应安全设备>软件下载

- 技术支持和文档 - Cisco Systems