目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

在FTD上配置Cisco Anyconnect

网络图

向FTD添加证书

配置Cisco Anyconnect

为移动用户创建证书

在移动设备上安装

验证

故障排除

调试

简介

本文档介绍在移动设备上实施基于证书的身份验证的示例。

先决条件

本指南中使用的工具和设备包括：

- 思科Firepower威胁防御(FTD)

- Firepower Management Center (FMC)

- Apple iOS设备(iPhone、iPad)

- 证书颁发机构 (CA)

- Cisco Anyconnect客户端软件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 基本VPN

- SSL/TLS

- 公钥基础设施

- 使用FMC的经验

- OpenSSL

- Cisco Anyconnect

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科FTD

- 思科FMC

- Microsoft CA服务器

- XCA

- Cisco Anyconnect

- Apple ipad

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

在FTD上配置Cisco Anyconnect

本节介绍通过FMC配置Anyconnect的步骤。开始之前，请务必部署所有配置。

网络图

向FTD添加证书

步骤1:在FMC设备上为FTD创建证书。导航到设备>证书，然后选择添加，如下图所示：

第二步：选择VPN连接所需的FTD。从devices下拉列表中选择FTD设备。单击+图标可添加新的证书注册方法，如下图所示：

第三步：将证书添加到设备。选择在环境中获取证书的首选方法。

提示：可用选项包括：自签名证书 — 本地生成新证书、SCEP — 使用简单证书注册协议从CA获取证书、手动 — 手动安装根和身份证书、PKCS12 — 上传包含根、身份和私钥的加密证书捆绑包。

第四步：将证书上传到FTD设备。输入密码（仅限PKCS12）并单击Save，如下图所示：

注意：保存文件后，立即部署证书。要查看证书详细信息，请选择ID。

配置Cisco Anyconnect

使用远程访问向导通过FMC配置Anyconnect。

步骤1:启动远程访问VPN策略向导以配置Anyconnect。

导航到设备>远程访问，然后选择添加。

第二步：策略分配。

完成策略分配：

a.命名策略。

b.选择所需的VPN协议。

c.选择要应用配置的目标设备。

第三步：连接配置文件。

a.命名连接配置文件。

b.将身份验证方法设置为Client Certificate Only。

c.分配IP地址池，如果需要，创建新的组策略。

d.单击下一步。

注意：选择要用于输入身份验证会话的用户名的主字段。本指南中使用了证书的CN。

第四步：AnyConnect.

将Anyconnect映像添加到设备。上传Anyconnect的首选版本，然后单击Next。

注意：Cisco Anyconnect软件包可以从Software.Cisco.com下载。

第五步：访问和证书。

将证书应用到接口并在接口级别启用Anyconnect（如图所示），然后单击Next。

第六步：摘要.

检查配置。如果所有签出，请单击finish，然后单击deploy。

为移动用户创建证书

创建要添加到连接中使用的移动设备的证书。

步骤1:XCA。

a.打开XCA

b.启动新数据库

第二步：创建CSR

a.选择证书签名请求(CSR)

b.选择New Request

c.输入包含证书所需全部信息的值

d.生成新密钥

e.完成后，单击OK

注：本文档使用证书的CN。

第三步：提交企业社会责任。

a.导出CSR

b.向CA提交CSR以获取新证书

注：使用CSR的PEM格式。

在移动设备上安装

步骤1:将设备证书添加到移动设备。

第二步：与Anyconnect应用共享证书以添加新的证书应用。

注意：手动安装需要用户与应用程序共享证书。这不适用于通过MDM推送的证书。

第三步：输入PKCS12文件的证书密码。

第四步：在Anyconnect上创建新连接。

第五步：导航到新连接；Connections > Add VPN Connection。

第六步：输入新连接的信息。

Description：为连接命名

服务器地址：IP地址或FQDN FTD

高级：其他配置

步骤 7.选择Advanced。

步骤 8选择Certificate，然后选择新添加的证书。

步骤 9返回Connections并测试。

一旦成功，切换将保持打开状态，详细信息将显示为已连接(connected)。

验证

命令show vpn-sessiondb detail Anyconnect显示有关所连接主机的所有信息。

提示：进一步过滤此命令的选项是添加到命令中的“filter”或“sort”关键字。

例如：

Tcoutrie-FTD3# show vpn-sessiondb detail Anyconnect

Username : Cisco_Test Index : 23

Assigned IP : 10.71.1.2 Public IP : 10.118.18.168

Protocol : Anyconnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License : Anyconnect Premium, Anyconnect for Mobile

Encryption : Anyconnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256 DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hash : Anyconnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA384 DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx : 8627 Bytes Rx : 220

Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : SSL Tunnel Group : SSL

Login Time : 13:03:28 UTC Mon Aug 2 2021

Duration : 0h:01m:49s

Inactivity : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A VLAN : none

Audt Sess ID : 0a7aa95d000170006107ed20

Security Grp : none Tunnel Zone : 0

Anyconnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

Anyconnect-Parent:

Tunnel ID : 23.1

Public IP : 10.118.18.168

Encryption : none Hashing : none

TCP Src Port : 64983 TCP Dst Port : 443

Auth Mode : Certificate

Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS : apple-ios

Client OS Ver: 14.6

Client Type : Anyconnect

Client Ver : Cisco Anyconnect VPN Agent for Apple iPad 4.10.01099

Bytes Tx : 6299 Bytes Rx : 220

Pkts Tx : 2 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

SSL-Tunnel:

Tunnel ID : 23.2

Assigned IP : 10.71.1.2 Public IP : 10.118.18.168

Encryption : AES-GCM-256 Hashing : SHA384

Ciphersuite : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

Encapsulation: TLSv1.2 TCP Src Port : 64985

TCP Dst Port : 443 Auth Mode : Certificate

Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS : Apple iOS

Client Type : SSL VPN Client

Client Ver : Cisco Anyconnect VPN Agent for Apple iPad 4.10.01099

Bytes Tx : 2328 Bytes Rx : 0

Pkts Tx : 2 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

DTLS-Tunnel:

Tunnel ID : 23.3

Assigned IP : 10.71.1.2 Public IP : 10.118.18.168

Encryption : AES-GCM-256 Hashing : SHA384

Ciphersuite : ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

Encapsulation: DTLSv1.2 UDP Src Port : 51003

UDP Dst Port : 443 Auth Mode : Certificate

Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS : Apple iOS

Client Type : DTLS VPN Client

Client Ver : Cisco Anyconnect VPN Agent for Apple iPad 4.10.01099

Bytes Tx : 0 Bytes Rx : 0

Pkts Tx : 0 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

故障排除

调试

解决此问题所需的调试如下：

Debug crypto ca 14

Debug webvpn 255

Debug webvpn Anyconnect 255

如果连接是IPSEC而不是SSL:

Debug crypto ikev2 platform 255

Debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto CA 14

Anyconnect移动应用的日志：

导航到诊断> VPN调试日志>共享日志。

输入以下信息：

- 问题

- 复制步骤

然后导航到发送>共享对象。

此选项可用于使用电子邮件客户端发送日志。