目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

使用AnyConnect安装程序包

使用命令提示符

传统用户界面

相关信息

简介

本文档介绍如何从Windows PC中删除已安装的Cisco AnyConnect模块。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- AnyConnect基础知识（思科安全客户端）

- Windows shell命令的基本知识

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

方法包括使用System Center Configuration Manager(SCCM)等软件管理工具以及手动卸载少量PC。

注意：AnyConnect已重新命名为Cisco Secure Client，仅更改名称不会更改其他内容，安装过程相同。

使用AnyConnect安装程序包

1.分配AnyConnect预部署软件包。包名称为anyconnect-win-<version>-predeploy-k9.zip。

2.选择NAM模块，文件名为anyconnect-win-<version>-nam-predeploy-k9.msi。

3.在Cisco AnyConnect Network Access Manager Setup（Cisco AnyConnect网络访问管理器设置）窗口中，选择Remove，然后选择Next。在下一个窗口中，再次选择Remove。

选择删除

再次选择“删除”

使用命令提示符

当您需要通过软件管理系统(SMS)（如Microsoft SCCM）从多个终端卸载模块时，此选项非常有用。

1.使用power shell命令Get-WmiObject -Class Win32_Product查找网络访问管理器MSI文件的UID值。

C:\Users\cisco> Get-WmiObject -Class Win32_Product

IdentifyingNumber : {B3FA5A71-A9C3-42B3-B567-F92C163F3F5B}

Name              : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

Vendor            : Microsoft Corporation

Version           : 14.29.30040

Caption           : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {C071AB12-A10B-4DC6-93A6-9292554517C8}

Name              : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

IdentifyingNumber : {C56D2482-32F7-4CB7-AF41-4CC51EBCB17D}

Name              : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

Vendor            : Microsoft Corporation

Version           : 14.29.30040

Caption           : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1} <<< This will be the UID.

Name              : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect Network Access Manager

如果您只想查看AnyConnect网络访问模块(NAM)信息，另一个选项是使用Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl

C:\Users\cisco> Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

Name              : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect Network Access Manager

然后，使用注册表编辑器应用确认HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall下存在reg键值。

Windows注册表项

2.打开命令提示符并运行msiexec.exe /x{reg key value}，使用上一步得到的reg key值。

C:\Users\cisco>msiexec.exe /x{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

注：可以根据需要自定义这些属性，以避免重新加载提示等等。使用此示例命令时，需要执行后续步骤。

3.在Windows Installer提示符中，单击Yes。

卸载提示

4.卸载进度条打开。

删除进度

5.系统提示您重新启动电脑。单击 Yes。

重新启动提示

注意：为获得最佳实践，请允许系统重新启动。

传统用户界面

这是手动卸载模块的选项，建议少量的PC使用。

1.打开“Windows设置”>“选择NAM”>“选择卸载”上的“应用和功能”。

在Windows设置中打开应用和功能

相关信息

- 思科技术支持和下载