目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

步骤1.在DHCP服务器中配置DHCP范围

步骤2.配置AnyConnect

步骤2.1.配置连接配置文件

步骤2.2.配置组策略

步骤2.3.配置地址分配策略

IP帮助程序场景

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供版本6.4上Firepower威胁防御(FTD)的配置示例，该示例允许远程访问VPN会话获取由第三方动态主机配置协议(DHCP)服务器分配的IP地址。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- FTD

- Firepower管理中心(FMC)。

- DHCP

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- FMC 6.5

- FTD 6.5

- Windows Server 2016

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档将不描述整个远程访问配置，而只是FTD中从本地地址池更改为DHCP地址分配所需的配置。

如果您正在查找AnyConnect配置示例文档，请参阅“在FTD上配置AnyConnect VPN客户端：Hairping and NAT Exemption”文档。

配置

步骤1.在DHCP服务器中配置DHCP范围

在此场景中，DHCP服务器位于FTD的内部接口后面。

1.在Windows Server中打开Server Manager，然后选择“工具”，如图所示。

2.选择DHCP:

3.选择IPv4，右键单击它，然后选择“新建范围”，如图所示。

4.按照图像所示执行向导。

5.为范围指定名称，如图所示。

6.配置地址范围，如图所示。

7.（可选）配置如图所示的排除项。

8.如图所示配置租用持续时间。

9.（可选）配置DHCP范围选项：

10:选择“完成”，如图所示。

11:在刚创建的范围中右键单击，然后选择激活（如图所示）。

步骤2.配置AnyConnect

配置并激活DHCP范围后，FMC中将执行下一个步骤。

步骤2.1.配置连接配置文件

1.在“DHCP服务器”部分，选择  符号，并使用DHCP服务器的IP地址创建对象。

2.选择对象作为DHCP服务器，以便从请求IP地址，如图所示。

步骤2.2.配置组策略

1.在“组策略”菜单中，导航到“常规”>“DNS/WINS”，其中有DHCP网络范围部分，如图所示。

2.创建新对象，此对象必须具有与DHCP服务器相同的网络范围。

注意：这必须是主机对象，而不是子网。

3.选择DHCP范围对象，然后选择“保存”，如图所示。

步骤2.3.配置地址分配策略

1.导航至Advanced > Address Assignment Policy，并确保Use DHCP 选项已切换，如图所示。

2.保存更改并部署配置。

IP帮助程序场景

当DHCP服务器位于局域网(LAN)中的另一台路由器后面时，需要“IP助手”才能将请求转发到DHCP服务器。

如图所示，拓扑说明了场景和网络中的必要更改。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

本节介绍FTD和DHCP服务器之间交换的DHCP数据包。

- 发现：这是从FTD的内部接口发送到DHCP服务器的单播数据包。

- 在负载中，中继代理IP地址指定DHCP服务器的范围，如图所示。

- 优惠：此数据包是来自DHCP服务器的响应，它随DHCP服务器源和FTD中DHCP范围的目的地一起提供。

- 请求：这是从FTD的内部接口发送到DHCP服务器的单播数据包。

- 确认：此数据包是来自DHCP服务器的响应，它随DHCP服务器源和FTD中DHCP范围的目的地一起提供。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

步骤1.在DHCP服务器中下载并启用wireshark。

步骤2.应用DHCP作为捕获过滤器，如图所示。

步骤3.登录Anyconnect时，DHCP协商应如图所示。

相关信息

- 此视频提供了FTD的配置示例，该示例允许远程访问VPN会话获取由第三方DHCP服务器分配的IP地址。

- 技术支持和文档 - Cisco Systems