目录

简介

AMP私有Cloud 2.4版本详细信息

相关信息

简介

本文描述AMP私有Cloud 2.4版本的版本详细信息。

AMP私有Cloud 2.4版本详细信息

AMP私有Cloud v2.4包括允许您给AMP平台带来更多功能的一份新的AMP Cloud协议。当自动地使用新的协议，新安装AMP私有Cloud v2.4和以后。 安装已经存在，当升级对AMP私有Cloud v2.4继续使用旧有协议，但是迁移向导在管理控制台提供允许您移植到新的AMP Cloud协议。

它是建议所有AMP私有Cloud管理员移植到新的AMP Cloud协议。终端Windows的AMP私有Cloud服务器只支持终端Linux连接器的新加的AMP和运行新的AMP Cloud协议AMP和有新特性的Mac连接器的最新的版本。

AMP的更旧的版本终端Windows和Mac连接器的不支持新的AMP Cloud协议。在您运行迁移向导后，您必须升级终端Mac连接器的v1.3任何当前终端Windows连接器的v5.0 AMP和AMP或更加极大。 总是推荐升级到所有AMP最新的可用的版本终端连接器的。

Note:为了继续使用四引擎，您必须移植到新的AMP Cloud协议和升级到终端Windows连接器的v5.1.11 AMP由十月31， 2017。

相关信息

- 终端版本注释的思科AMP

- 技术支持&文档-终端的思科AMP

- 技术支持&文档-思科AMP虚拟私有Cloud设备

- 产品与服务-终端的思科AMP

- 产品与服务-思科AMP虚拟私有Cloud设备

- 技术支持和文档 - Cisco Systems