目录

限制

已知问题

修订历史纪录

本建议提供有关Linux连接器Ubuntu 1.15.0测试版的信息。

重要！此测试版本用于测试和评估环境。Ubuntu的完整生产支持将在Linux连接器版本中提供，该版本目前定于2021年1月发布。

有关如何在Ubuntu上部署Linux连接器的说明，请参阅Ubuntu上的面向终端的AMP Linux Connector文章。

限制

- 此Beta连接器不会隔离位于以下目录列表中的任何文件：

- Ubuntu基本命令二进制文件：/bin/

- Ubuntu非必需命令二进制文件：/usr/bin/

- Ubuntu必需系统二进制文件：/sbin/

- Ubuntu非必需系统二进制文件：/usr/sbin/

- Ubuntu基本库：/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)),

- Ubuntu非必需库：/usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/))

- Ubuntu配置文件：/etc/

- Ubuntu引导加载程序文件：/boot/

- Ubuntu Linux头文件：/usr/src/linux-headers-*

- 思科AMP连接器：/opt/cisco/amp/

注意：此限制将在Ubuntu连接器正式版本中删除。

已知问题

- 尚未为Ubuntu更新控制台和ampcli中故障11（缺少系统依赖项）的故障指南。有关解决此故障的指导，请参阅Linux内核级故障文章。

修订历史纪录

2020年12月10日

- 初始版本