目录

思科将根据已发布的AMP私有云支持政策宣布思科AMP私有云版本的支持终止详细信息和日期。  我们鼓励客户升级到AMP私有云的最新版本，以获得最新功能和产品支持。

里程碑

日期

公告发布日期

2020年5月5日

公告生效日期

2020年8月5日

表1.时间表

下表概述了已发布的支持终止公告的里程碑。

版本

最新版本

AMP私有云3.x

v3.1.2

AMP私有云2.x

v2.4.5

AMP私有云1.x

v1.5.20150206133846

表2.当前AMP私有云版本

下表列出了当前发布的AMP私有云的当前主要版本，这些版本在发布此支持策略时已涵盖。

version

受影响版本

AMP私有云3.x

v3.0.1、3.0.2、3.0.3

AMP私有云2.x

全部版本

AMP私有云1.x

全部版本

表 3.  受支持策略影响的AMP私有云版本

此表列出受此支持策略影响的AMP私有云版本，不再受正式支持，包括结束漏洞修复、安全补丁和产品增强。

version

支持的版本

AMP私有云3.x

v3.1.2

表 4.  支持的AMP私有云版本

此表列出了在支持策略生效时发布时将正式支持的AMP私有云版本。所有未来的AMP私有云版本将遵循AMP私有云支持策略中的指导。

更改说明

发布日期

固定标题名称。由于最初发布时发布的紧急修补程序，已更新最新版本和受影响版本表版本以包括v3.0.3和v2.4.5。已修改，以指示当前的v3.1.2最新版本。

9/15/2020

初始发布

05/05/2020

表5.公告版本历史记录

此表列出了通告页面的更改历史记录以供参考。