目录

简介

支持终止版本

简介

本文档介绍安全终端连接器和私有云软件的终止支持版本。

支持终止版本

思科根据已发布的信息宣布安全终端连接器和私有云软件版本的终止支持详细信息和日期 安全终端版本支持策略.我们鼓励客户升级到最新版本的安全终端连接器和私有云软件，以便获得最新功能、安全更新和持续的产品支持。

此公告包含发布时的安全终端连接器和安全终端私有云软件版本详细信息。未来支持的版本将与发布的中的详细信息保持一致 安全终端版本支持策略 不会在本公告中持续更新。

里程碑

日期

公告发布日期

2022年8月4日

公告生效日期

2022年9月5日

连接器拆卸*

2022年9月5日

表1.公告时间表

正在从安全终端控制台删除安全终端连接器以进行下载和升级配置，以确保客户仅访问当前支持的连接器版本。安全终端私有云下载网站将仅限于显示当前支持的软件版本。  私有云控制台也将更新，以反映符合已发布支持策略的连接器版本，该策略将 可能发生在软件正式变得不受支持之后。

联机器类型

当前发行版本

发布日期

安全终端Linux连接器

v1.19.0

2022年4月26日

安全终端Mac连接器

v1.18.1

2022年4月12日

安全终端Windows连接器

v7.5.5

2022年5月25日

安全终端Android连接器

v2.4.0

2022年4月19日

安全终端iOS连接器

v1.6.1

2022年6月16日

表2.当前安全终端连接器版本

此表列出了截至此支持策略发布时可用的每个安全终端连接器类型的当前发行版本。

私有云软件类型

当前发行版本

发布日期

安全终端私有云控制台

v5.4.20220622

2022年6月29日

安全终端私有云管理控制台

v3.7.0

2022年6月29日

安全终端Linux连接器

v1.19.0

2022年6月29日

安全终端Mac连接器

v1.18.1

2022年6月29日

安全终端Windows连接器

v7.5.5

2022年6月29日

安全终端iOS连接器

v1.6.1

2022年6月29日

表3.当前安全终端私有云软件版本

此表列出了自发布此支持策略时可用的私有云上每个安全终端私有云软件类型和安全终端连接器的当前版本。

联机器类型

受影响的版本

受影响的日期

安全终端Linux连接器

v1.15.2及更低版本

2021年4月26日及之前

安全终端Mac连接器

v1.15.3及更低版本

2021年4月12日， 及更早的时间

安全终端Windows连接器

v7.3.15及更低版本

2021年5月25日及之前

安全终端Android连接器

v2.1.0.14及更低版本

2021年4月19日， 及更早的时间

安全终端iOS连接器

v1.5.2及更低版本

2021年6月16日及之前

表 4.  受支持策略影响的安全终端版本连接器

此表列出了受已发布支持策略影响的安全终端连接器版本，这些版本将不再受官方支持，包括漏洞修复和产品增强功能的终止版本。

联机器类型

受影响的版本

受影响的日期

安全终端私有云控制台

v5.4.1及20210602低版本

2021年6月29日及之前

安全终端私有云管理控制台

v3.4.0及更低版本

2021年6月29日及之前

安全终端Linux连接器

v1.15.4及更低版本

2021年6月29日及之前

安全终端Mac连接器

v1.15.4及更低版本

2021年6月29日及之前

安全终端Windows连接器

v7.3.15及更低版本

2021年6月29日及之前

表 5.  受支持策略影响的安全终端私有云软件版本

此表列出了私有云上可用的私有云软件和安全终端连接器版本，这些版本受已发布的支持策略影响，将不再受官方支持，包括终止版本以修复漏洞和增强产品。

修订历史纪录

修订

发布日期

备注

2.0

2022年8月01日

更新的版本和受影响的日期与确定连接器软件支持终止的新策略相匹配，该支持策略从基于版本的支持策略终止为基于时间的支持策略。文档经过更新以符合策略，适用于私有云软件、私有云虚拟设备和所有连接器操作系统。

1.0

2020年4月7日

初始发布