目录

简介

已知的面向终端的思科AMP Linux连接器与哪些AV不兼容？

简介

本文档介绍面向终端的AMP Linux连接器上的防病毒(AV)不兼容。

已知的面向终端的思科AMP Linux连接器与哪些AV不兼容？

已知会干扰面向终端的AMP Linux连接器的AV应用列表如下：

- RHEL/CentOS 6.x上的F-Secure Linux Security。

- 卡巴斯基终端安全。

- McAfee VSE for Linux。

- McAfee Endpoint Security for Linux。

- RHEL/CentOS 6.x上的Sophos Server Security 9。

- Symantec Endpoint Protection。

- RHEL 7上的碳黑。

- Trend Micro DSA（深度安全代理）。

注意：可能有其他应用或更新会导致兼容应用出现问题。有关详细信息，请参阅用户指南，特别是Linux章节(https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf)。