目录

简介

支持的版本

Mac连接器OS兼容性

图例

另请参阅

简介

本文档介绍Cisco Secure Endpoint Mac连接器的操作系统兼容性信息。

支持的版本

列出的某些版本不再受支持，并且已包含以供历史参考。请参阅 安全终端连接器支持策略 了解支持的连接器版本的详细信息。

Mac连接器OS兼容性

macOS

版本

思科安全终端Mac连接器版本

1.11.1

到

1.12.7

1.14.0

到

1.15.3

1.15.4*

到

1.16.3

1.18.0

到

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

到

1.22.1

1.22.2

和

较新

10.13

10.14

10.15

11 到 11.2

11.3及更高版本

12

13 个

14

注意*：开始为ARM架构提供本地支持

注意**：不能从早于1.11的软件版本升级到版本1.20或更高版本。  首先升级到1.11 - 1.18之间的版本，然后继续升级到1.20或更高版本。

图例

兼容.

请注意，始终建议使用连接器的最新可用版本。

兼容；不支持。

不支持。

另请参阅

- 安全终端Windows连接器操作系统兼容性

- 思科安全连接器Apple iOS兼容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS兼容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector更新重新启动要求