目录

此表包含面向终端的AMP的Windows连接器更新的重新启动要求。

升级时，所有5.1.3之前的版本都需要重新启动。

从7.x.x以下的任何版本升级到7.x.x以上的任何版本都需要重新启动。

从任何7.x.x版本升级到任何更高版本的7.x.x版本，除非出现意外情况，否则不应要求重新启动。

从7.2.3.11648升级到任何更高版本需要重新启动，因为该版本中存在错误。有关详细信息，请参阅CSCvt56075。

在某些情况下，如果存在较旧的DFC驱动程序，则升级到连接器版本7.3.1及更高版本时需要重新启动。有关详细信息，请参阅CSCv20713。

至版本

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 及更高版本

从版本

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

图例

不需要重新启动

建议重新启动

需要重新启动