目录

简介

Windows支持安全终端Windows连接器版本8.x（仅64位）

旧版Windows支持Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64位或32位）

另请参阅

简介

本文档介绍受支持版本的安全终端Windows连接器的操作系统兼容性。

注意：私有云最多支持8.2.1的Windows连接器版本。

Windows支持安全终端Windows连接器版本8.x（仅64位）

从8.0.1开始，Cisco Secure Endpoint Windows Connector仅支持在64位版本的操作系统上进行安装。

在32位版本的操作系统上安装需要使用适用于Windows 7.x版本的思科安全终端。

目前不支持基于ARM的Windows。

Windows名称

version

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.7

8.1.5

8.1.31

8.0.1

发布日期

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

2023-02-01

2022-11-14

2022-08-05

Windows 11

all

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903或更早

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1自连接器版本8.1.3起，安装需要具有Azure代码且经Microsoft签名的OS修补程序。  请参阅Windows Support-for-Azure代码签名。

2 Windows 10 IoT Enterprise上的连接器不支持HORM、UWF和Kenna风险评分。请参阅不兼容的软件和配置。

3支持包括桌面UI和核心版本。

传统Windows对Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64位或32位）的支持

在32位版本的操作系统上安装需要使用思科安全终端Windows连接器7.x版本。此版本的连接器也支持64位版本的操作系统。

在思科宣布针对操作系统和连接器版本的正式支持终止之前，旧版操作系统的更新仅提供关键修复和技术支持。

Windows名称

version

7.5.17

7.5.15

7.5.13

7.5.11

7.5.9

7.5.71

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

发布日期

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

2023-04-17

2023-02-01

2022-10-19

2022-05-25

2022-03-16

2021-12-03

2021-11-27

2021-08-23

2021-06-10

Windows 11

all

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903或更早

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1、ESU

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2、ESU

1自7.5.7起，安装需要Microsoft要求的具有Azure代码签名的操作系统补丁。  请参阅Windows Support-for-Azure代码签名。

2 Windows 10 IoT Enterprise上的连接器不支持HORM、UWF和Kenna风险评分。请参阅不兼容的软件和配置。

3支持包括桌面UI和核心版本。

另请参阅

- 安全终端Mac连接器OS兼容性

- 思科安全连接器Apple iOS兼容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS兼容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector更新重新启动要求

- 思科轨道系统要求

图例

支持的操作系统和版本

兼容；连接器释放后的操作系统版本

兼容；连接器工作正常，但操作系统或连接器不受支持

Not Supported

有关安全终端连接器的软件支持的详细信息，请参阅安全终端连接器支持策略。