目录

简介

向后兼容性

更改ClamAV病毒定义选项

在终端验证新设置

简介

从Linux连接器版本1.11.0开始，面向终端的AMP现在提供两个ClamAV病毒定义配置选项：

1. 仅Linux

2. 全ClamAV

在仅Linux选项可用之前，Linux连接器使用完整的ClamAV病毒定义集扫描文件。此集包括Linux、MacOS、Windows和Android的恶意软件签名。虽然这提供了全面的覆盖，但它也需要大量运行时资源（即CPU时间和内存）。 某些Linux系统可以从配置AMP以使用较小的仅Linux ClamAV病毒定义集中获益。

仅Linux的病毒定义文件大小不到完整集的10%。使用较小的集可减少计算开销，并使在资源受限的系统上运行AMP成为可能。尽管具有性能优势，但非Linux恶意软件的覆盖范围缩小使此配置仅适用于某些应用。例如，它适用于仅托管/存储Linux文件（如应用服务器）的服务器，但不适用于同时托管/存储非Linux文件（如FTP、邮件和SMB文件服务器）的服务器。 系统管理员必须平衡此权衡，才能选择适当的一组病毒定义。

重要！

强烈建议在使用新的仅Linux病毒定义选项之前，将所有终端升级到连接器版本1.11.0或更高版本。虽然1.10.x及更旧的连接器版本将接受新选项，但在某些情况下，其行为将不直观。有关详细信息，请参阅向后兼容部分。

向后兼容性

在将终端配置为使用新的仅Linux病毒定义选项之前，需要考虑一个重要的向后兼容性问题：1.10.x和更旧的连接器将继续使用完整病毒定义（如果已下载完整集）。如果配置为使用新的仅Linux病毒定义选项，连接器将停止更新完整病毒定义集，并且仅在此后更新Linux病毒定义集。这可能导致终端使用最新的Linux病毒定义，但使用过时的macOS、Windows和Android定义。

有两种可能的解决方案：

1. 将连接器升级到1.11.0或更高版本。

2. 将ClamAV病毒定义设置改回Full ClamAV。

更改ClamAV病毒定义选项

ClamAV病毒定义选项可以使用面向终端的AMP Web门户进行配置。导航至以下位置可更改每个策略的选项：

管理>策略> [Linux策略] >编辑>高级设置> ClamAV

更改AV定义策略设置后，新设置将在下次计划的病毒定义更新时对终端生效。该延迟受“内容更新内部”策略设置控制。

如果策略管理的至少一个连接器运行的Linux连接器版本不兼容，ClamAV Advanced Settings（ClamAV高级设置）屏幕中可能会显示“Some Connectors must be updated to support this virus definition（必须更新某些连接器以支持此病毒定义）”警告。强烈建议在使用仅Linux定义设置之前升级连接器并解决此警告。

在终端验证新设置

当配置为使用仅Linux定义时，两个AMP连接器进程的合并驻留内存大小应低于100 MB。

可以使用以下命令检查此问题：

top -p `pidof ampdaemon` -p `pidof ampscansvc`

以下是输出示例：