目录

简介

将面向终端的AMP与FMC集成的过程

相关信息

简介

本文档介绍将面向终端的高级恶意软件防护(AMP)与Firepower管理中心(FMC)集成以用于事件数据馈送的过程。

将面向终端的AMP与FMC集成的过程

注意：这是单向数据馈送（面向终端的AMP向FMC馈送其遇到的事件）。  配置不会集成。

1.在FMC中，单击“AMP”：

2.单击“AMP管理”

3."添加AMP云连接"

4.选择您用于面向终端的AMP的AMP云：

5.单击“注册”：

6.单击 “是”允许重定向到面向终端的AMP控制台：

7.登录面向终端的AMP:

8.单击“允许”以授权AMP到FMC的连接：

9.页面重定向回FMC。验证思科AMP解决方案类型，它将显示“面向终端的AMP和面向网络的AMP”，“状态”应为蓝色复选标记：

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- 面向终端的思科AMP — 技术说明

- 面向终端的思科AMP — 用户指南