目录

简介

CentOS 7.4.1708上F-Secure 11.10.68中的安全终端Linux连接器例外

简介

某些防病毒产品需要配置为与安全终端Linux连接器兼容。

CentOS 7.4.1708上F-Secure 11.10.68中的安全终端Linux连接器例外

1. 为独立模式配置F-Secure命令行。

2. 配置F-Secure以排除/opt/cisco/amp和所有子目录的扫描。

3. 配置F-Secure，将以下程序的文件访问操作添加到允许列表：

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. 配置安全终端以排除以下目录和子目录：

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure