目录

简介

要求

得到日志数据的步骤

简介

本文描述如何从有机器人软件开发工具(SDK)命令adb logcat的一个机器人设备收集日志。为了排除故障与AMP的一个问题终端的机器人连接器，您也许需要从您的机器人设备收集多种系统和应用程序日志。

要求

- 对移动设备的物理访问

- 机器人SDK

得到日志数据的步骤

Note:Cisco技术支持中心(TAC)不开发并且维护机器人SDK软件。因此， TAC为它不提供支持。

为了收集日志数据，请完成这些步骤：

1. 下载并且安装机器人SDK。

2. 连接您的机器人设备到您的PC并且启动prompt命令或终端。

3. 输入此命令为了验证您看到设备：
adb devices

您也许需要启用在开发者设置查找的USB调试。参考机器人文档为了启用开发者设置。

4. 输入此命令预定验证您看到从您的设备的日志数据：
adb logcat -b all

如果看到数据那么您能取消与ctrl-c的前面的命令。然后，请输入此命令为了重定向输出到日志文件：

adb logcat -b all > adb.log

5. 当log命令运行，再生产问题用您的机器人设备时。当您完成时您能使用ctrl-c为了终止捕获。之后，请提供日志文件给TAC。