Contents

Introduction

当Macintosh OS X要求“Cisco ASDM-IDM”被损坏并且不可能被打开时，如何打开ASDM-IDM发射器？

Introduction

本文描述对回答关于如何的一个特定问题管理Cisco可适应的安全工具(ASA)与在Macintosh OS X的可适应安全设备管理器(ASDM)版本7.1.3和以下。

当Macintosh OS X要求“Cisco ASDM-IDM”被损坏并且不可能被打开时，如何打开ASDM-IDM发射器？

当您打开可适应的安全设备管理器IPS设备管理器发射器时(ASDM-IDM发射器)此错误出现：

在控制台的也此错误apears。控制台可以在/Applications/Utilities/Console找到。

此问题如何可以是解决的？

这是由一个缺少签名造成的ASDM-IDM发射器应用程序。为了避免此问题，请连接对Settings>Security和Privacy>General。下面“请允许应用程序下载从”，点击任何地方单选按钮。

打开Cisco ASDM-IDM程序包和启动DM launcher.jar直接地从/Cisco ASDM IDM/Contents/Resources/Java/dm launcher.jar也是可能的。打开Cisco Bug ID CSCuh84199解决此问题。