目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

故障排除

简介

本文档介绍在尝试保存自适应安全设备(ASA)上的配置时，如果看到此错误消息，则排除此错误消息故障所需的步骤：

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

故障排除

当您在ASA上输入write memory命令或在自适应安全设备管理器中单击Save时，防火墙会尝试将配置从内存写入永久存储（闪存或其他）。 如果此过程无法完成，可能会显示错误消息。在本例中，看到的错误是：

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

要排除此错误，请启用这些调试并尝试再次保存防火墙上的配置：

- debug disk file

- debug disk filesystem

- debug disk file-verbose

查看显示的调试，了解特定问题的任何指示。例如，上例中的错误“配置行太长”是由于登录标语配置。调试显示以下消息：

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA#   banner value groupPolicy_VPN attributes

缩小标语大小可消除错误，并允许成功保存配置。