目录

简介

前提条件

要求

使用的组件

背景

执行的步骤

故障排除

确认

相关信息

简介

本文档介绍将基于令牌的注册用于Cisco IOS® XE SD-WAN设备时更新Umbrella根证书的过程。

前提条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 公钥基础设施(PKI)基础知识。

- Cisco SD-WAN技术知识

仅当您使用基于令牌的Umbrella注册时，才会使用此工作流程。如果您使用基于API的注册，请执行Field Notice FN74166中提到的步骤，以获取安装的根证书。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- C8000V版本17.6.6

- vManage版本20.6.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景

Umbrella从2024年5月29日起续订FQDN api.opendns.com的证书，并且证书由新的根ca DigiCert全局根G2签署。如果边缘设备在PKI证书列表中不存在此根ca，并且如果它使用基于令牌的Umbrella注册，则Umbrella注册将失败。本文档的工作流程介绍如何在边缘路由器上安装root-ca。

执行的步骤

请检查边缘设备是否具有基于令牌的Umbrella注册。这是配置的外观。

parameter-map type umbrella global

token 83F1YHF457592596A3D8CF52YHDFSDRD

边缘设备注册过程启动、获取根证书并安装所需的其他配置。

parameter-map type umbrella global

vrf 10

dns-resolver umbrella  >>>>required

ip nat inside source list nat-acl interface GigabitEthernet0/0/0 overload

interface GigabitEthernet0/0/0

ip dhcp client client-id ascii FGL233913F6

ip address 10.122.164.132 255.255.255.128

ip nat outside    >>>>>

negotiation auto

end

在边缘设备上，检查位置/bootflash中是否存在根证书trustidrootx3_ca_092024.ca。

cedge-ISR1100-4G#dir bootflash: | in .ca

30 -rw- 237 Aug 13 2024 08:47:55 +00:00 pki_certificates

25 -rw- 1294 Aug 13 2024 08:46:54 +00:00 trustidrootx3_ca_092024.ca

在位于位置/bootflash/sdwan的边缘设备上下载此根证书“DigiCert全局根G2”，名称为trustidrootx3_ca_092024.ca。

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDjjCCAnagAwIBAgIQAzrx5qcRqaC7KGSxHQn65TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3

d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBH

MjAeFw0xMzA4MDExMjAwMDBaFw0zODAxMTUxMjAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT

MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j

b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IEcyMIIBIjANBgkqhkiG

9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuzfNNNx7a8myaJCtSnX/RrohCgiN9RlUyfuI

2/Ou8jqJkTx65qsGGmvPrC3oXgkkRLpimn7Wo6h+4FR1IAWsULecYxpsMNzaHxmx

1x7e/dfgy5SDN67sH0NO3Xss0r0upS/kqbitOtSZpLYl6ZtrAGCSYP9PIUkY92eQ

q2EGnI/yuum06ZIya7XzV+hdG82MHauVBJVJ8zUtluNJbd134/tJS7SsVQepj5Wz

tCO7TG1F8PapspUwtP1MVYwnSlcUfIKdzXOS0xZKBgyMUNGPHgm+F6HmIcr9g+UQ

vIOlCsRnKPZzFBQ9RnbDhxSJITRNrw9FDKZJobq7nMWxM4MphQIDAQABo0IwQDAP

BgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHQ4EFgQUTiJUIBiV

5uNu5g/6+rkS7QYXjzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGBnKJRvDkhj6zHd6mcY

1Yl9PMWLSn/pvtsrF9+wX3N3KjITOYFnQoQj8kVnNeyIv/iPsGEMNKSuIEyExtv4

NeF22d+mQrvHRAiGfzZ0JFrabA0UWTW98kndth/Jsw1HKj2ZL7tcu7XUIOGZX1NG

Fdtom/DzMNU+MeKNhJ7jitralj41E6Vf8PlwUHBHQRFXGU7Aj64GxJUTFy8bJZ91

8rGOmaFvE7FBcf6IKshPECBV1/MUReXgRPTqh5Uykw7+U0b6LJ3/iyK5S9kJRaTe

pLiaWN0bfVKfjllDiIGknibVb63dDcY3fe0Dkhvld1927jyNxF1WW6LZZm6zNTfl

MrY=

-----END CERTIFICATE-----

通过将旧的根证书重命名为trustidrootx3_ca_092024.ca.bkp，将其在/bootflash：trustidrootx3_ca_092024.ca下移到/bootflash/sdwan。

copy bootflash:trustidrootx3_ca_092024.ca bootflash:sdwan/trustidrootx3_ca_092024.ca.bkp

从/bootflash中删除根证书trustidrootx3_ca_092024.ca。

cedge-ISR1100-4G#delete bootflash:trustidrootx3_ca_092024.ca

将/bootflash/sdwan下的新根证书trustidrootx3_ca_092024.ca移到/bootflash。

copy bootflash:sdwan/trustidrootx3_ca_092024.ca bootflash:

重新加载边缘设备。

注意：如果您具有基于令牌的Umbrella注册，则需要遵循此流程。如果使用了基于API的注册，则本文档中引用的现场通知中的流程需要遵守。

故障排除

可以在边缘设备上启用这些调试，以查看是否安装了新的根证书。

cedge-ISR1100-4G#debug umbrella device-registration

要查看日志，您可以执行show logging或检查/tmp/rp/trace下的IOSRP_R0文件。您会看到这些日志。

成功

2024/08/13 08:36:18.289855465 {IOSRP_R0-0}{1}: [iosrp] [24596]: UUID: 0, ra: 0, (info):  *Aug 13 08:36:18.287: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: trustidrootx3_ca_092024 created succesfully

失败

2024/08/13 08:36:20.838420795 {IOSRP_R0-0}{1}: [iosrp] [24596]: UUID: 0, ra: 0, (warn):  *Aug 13 08:36:20.838: %PKI-4-TRUSTPOOL_DOWNLOAD_FAILURE: Trustpool Download failed

确认

要验证是否已在边缘设备上成功安装证书，可以使用以下命令。

cedge-ISR1100-4G#show crypto pki certificates

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 033AF1E6A711A9A0BB2864B11D09FAE5

Certificate Usage: Signature

Issuer:

cn=DigiCert Global Root G2

ou=www.digicert.com

o=DigiCert Inc

c=US

Subject:

cn=DigiCert Global Root G2

ou=www.digicert.com

o=DigiCert Inc

c=US

Validity Date:

start date: 12:00:00 UTC Aug 1 2013

end   date: 12:00:00 UTC Jan 15 2038

Associated Trustpoints: trustidrootx3_ca_092024

Storage: nvram:DigiCertGlob#FAE5CA.cer

cedge-ISR1100-4G#show crypto pki trustpoints

Trustpoint SLA-TrustPoint:

Subject Name:

cn=Cisco Licensing Root CA

o=Cisco

Serial Number (hex): 01

Certificate configured.

Trustpoint trustidrootx3_ca_092024:

Subject Name:

cn=DigiCert Global Root G2

ou=www.digicert.com

o=DigiCert Inc

c=US

Serial Number (hex): 033AF1E6A711A9A0BB2864B11D09FAE5

Certificate configured.

相关信息

- Cisco Umbrella集成

- 技术支持和文档 - Cisco Systems