目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图

配置

VPN功能模板

设备模板

确认

使用案例

限制

相关信息

简介

本文档介绍如何使用vManage功能模板配置TLOC扩展。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- vManage功能模板的使用

- 两(2)台vEdge设备必须成功注册到vManage

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科vManage版本20.6.3

- vEdge 20.6.3

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

网络图

网络拓扑

配置

本文档假定您已配置其余功能模板。相同的功能模板工作流程适用于Cisco IOS® XE SD-WAN设备。

共创建4个功能模板以应用于vEdge设备模板。

VPN功能模板

此功能模板包括VPN 0、VPN接口以太网（主WAN连接）、VPN接口以太网(Tunnel/NoTlocExt)和VPN接口以太网(TlocExt/NoTunnel)：

VPN功能模板

创建功能模板的步骤：

1. VPN 0：在基本配置部分中选择传输VPN的特定设备值，并在DNS部分中添加DNS服务器地址：

VPN 0功能模板基本配置

在IPv4路由部分中，为2个下一跳地址（主WAN和TLOC-EXT）添加具有特定设备值的前缀：

VPN 0功能模板IPv4路由

VPN 0功能模板IPv4路由下一跳

2. VPN接口以太网（主WAN连接）：确保接口处于no shutdown状态。为接口名称、说明和IP地址选择特定的设备值：

主WAN接口功能模板基本配置

确保Tunnel interface设置为ON。选择Primary WAN Color（主要广域网颜色）的特定设备值：

VPN 0功能模板隧道接口

确保将公共WAN接口的NAT设置为ON：

VPN 0接口模板NAT

3. VPN接口以太网（TLOC-EXT/NO隧道接口）：确保TLOC-Ext接口处于no shutdown状态。选择接口、说明和IP地址的特定设备值。确保隧道接口设置为Off：

TLOC-EXT/NO隧道接口基本配置

在Advanced部分中添加TLOC-Ext接口：

TLOC-Ext interface

4. VPN接口以太网（隧道接口/无Tloc-ext）：确保接口处于no shutdown状态。选择接口、说明和IP地址的特定设备值：

隧道接口/无Tloc-ext基本配置

确保隧道接口设置为ON。选择Tloc-Ext颜色的特定设备值：

通道接口

设备模板

创建设备模板的步骤：

1.从功能模板创建设备模板：

功能模板中的设备模板

2. 填写所有必需的功能模板：

包含功能模板基本配置的设备模板详细信息

包含功能模板的设备模板详细信息传输和管理

3. 将两台设备都连接到设备模板：

将设备附加到模板

4. 将两台设备从可用设备移至选定设备选项卡：

将设备从可用移动到选定项

5. 输入两台设备所需的所有详细信息：

Site35_vEdge1

更新值1

Site35_vEdge2

更新值2

6. 验证所选值是否适用于以下设备：

Site35_vEdge1

配置预览1

Site35_vEdge2

配置预览2

6. 最后，将以下配置推送到设备：

配置配置

成功推送模板后，下一个输出将捕获vpn 0的运行配置：

Site35_vEdge1

Site35_vEdge1# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.120/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.30.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/2

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.40.4/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.5

!

Site35_vEdge1#

Site35_vEdge2

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2# sh run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.66/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.30.5/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

interface ge0/2

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.40.5/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.40.4

!

Site35_vEdge2#

确认

1. 模板已成功附加到两个设备：

模板推送成功

2. 控制连接通过主WAN和TLOC-Ext接口启用：

控制连接验证1

控制连接验证2

使用案例

根据本地站点设计，也可以使用L2或L3 TLOC扩展实施TLOC扩展。

1. L2 TLOC扩展：这些扩展位于同一广播域或同一子网中。

2. L3 TLOC扩展：这些扩展由L3设备分隔，可以运行任何路由协议（仅在Cisco IOSXE SD-WAN设备上受支持）

注意：请参阅Cisco SD-WAN设计指南的“广域网边缘部署”一章中的“TLOC扩展”部分。

限制

仅●3层路由接口支持TLOC和TLOC扩展接口。L2交换机端口/SVI不能用作WAN/隧道接口，并且只能在服务端使用。

●LTE也不用作广域网边缘路由器之间的TLOC扩展接口。

●仅Cisco IOSXE SD-WAN路由器支持L3 TLOC扩展，vEdge路由器不支持该扩展。

●TLOC扩展在绑定到环回隧道接口的传输接口上不起作用。

相关信息

- 思科技术支持和下载