目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

使用模板的密码恢复步骤

场景 1.启用控制连接和附加模板的设备

场景 2：启用控制连接且未附加模板的设备

相关信息

简介

本文档介绍在思科软件定义广域网(SD-WAN)环境中使用模板恢复设备的密码的步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您了解Cisco SD-WAN解决方案。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- vManage 20.6.4

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

设备在多次登录尝试失败后被锁定，并收到帐户被锁定的消息。

使用模板的密码恢复步骤

以下两个方案可用于在帐户锁定时恢复设备的密码。

场景 1.启用控制连接和附加模板的设备

步骤1:在vManage GUI Dashboard中，导航到Configuration > Templates。

第二步：导航到附加到该设备的设备模板。

第三步：选择页面右侧的……，然后选择“查看”。

第四步：在Basic Information下，向下滚动直到看到AAA。 复制功能模板名称。在屏幕顶部，单击Feature。

第五步：在Search框中，粘贴第4步中的AAA Feature Template名称并输入。 选择页面右侧的……。

第六步：从下拉列表中选择Edit。

步骤 7.选择Local，找到Username，然后单击Edit Icon编辑密码。

步骤8.更新密码信息，选择保存更改，然后在屏幕底部选择更新。

注：如果在密码中使用感叹号，则整个密码必须用引号括起来。

步骤 9继续将更新的模板附加到设备。

步骤 10 使用步骤8中创建的新密码登录设备。

场景 2：启用控制连接且未附加模板的设备

步骤1:在vManage GUI Dashboard中，导航到Configuration > Templates。

第二步：选择功能。 单击Add Template。

第三步：选择设备型号。 在Basic Information下，选择AAA。

第四步：填写模板名称和说明。导航至本地。

第五步：单击New User，填写Name、Password和User Groups。 单击 Add。

注：如果在密码中使用感叹号，则整个密码必须用引号括起来。

第六步： 验证在步骤5中创建的新用户。 Click Save.

步骤 7.将AAA模板附加到设备模板并推送模板。

步骤 8要创建设备模板的其余部分，请导航至Cisco SD-WAN Release 20.x - Configure devices。

步骤 9使用步骤5中的新用户名和密码登录设备。

相关信息

- Cisco SD-WAN系统和接口配置指南，Cisco IOS XE版本17.x

- 系统和接口配置指南，思科SD-WAN版本20.x

- 技术支持和文档 - Cisco Systems