目录

简介

先决条件

建议

使用的组件

背景

配置

确认

简介

本文档介绍在Cisco IOS-XE SD-WAN路由器上执行从服务端VRF到传输VRF的静态NAT的配置。

先决条件

必须使用版本17.2.1或更高版本代码上的Cisco IOS-XE SD-WAN设备。

建议

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科软件定义的广域网(SD-WAN)

- 网络地址转换 (NAT)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- C8000V版本17.6.3a

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景

要配置服务以传输本文档中介绍的静态NAT，应使用此拓扑。

配置

此配置可通过路由器CLI或vManage CLI插件模板执行。

需要NAT过载配置

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface <WAN Interface> overload

配置静态NAT语句

ip nat inside source static <inside local IP of server> <inside global IP of server> vrf <vrf server is in> egress-interface <WAN Interface>

配置虚拟路由和转发(VRF)路由流量中的路由，使其返回全局VRF以实现出口流量

ip nat route vrf <vrf of server> <inside global IP of server> 255.255.255.255 global

在接口上启用NAT:

interface

ip nat outside

配置示例:

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet1 overload

ip nat inside source static 192.168.173.5 172.18.123.213 vrf 10 egress-interface GigabitEthernet1

ip nat route vrf 10 172.18.123.213 255.255.255.255 global

interface GigabitEthernet1

ip nat outside

确认

配置完成后，可以使用show ip nat translations命令验证功能。

cEdge#sh ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  172.18.123.213        192.168.173.5         ---                   ---

tcp  172.18.123.213:22     192.168.173.5:22      172.18.123.224:50708  172.18.123.224:50708

tcp  172.18.123.213:53496  192.168.173.5:53496   10.165.200.226:443    10.165.200.226:443

在上面的输出中，我们可以看到现在路由器上的NAT转换已成功。为了进行测试，从传输vrf中的另一设备对PC本身执行ssh会话。