目录

简介

问题

解决方案

使用EPC排除故障

借助Cisco IOS-XE Packet Tracer实用程序排除故障

简介

本文档介绍使用嵌入式数据包捕获(EPC)和数据包跟踪实用程序在运行Cisco IOS-XE SD-WAN的路由器上间歇性连接故障故障排除方法的示例。

问题

分支机构站点的用户报告说，如果用户空闲时间超过2-3分钟，使用直接互联网接入(DIA)的某些互联网应用（如SAP®、SSH、某些FTP客户端和其他应用集）将超时。如果它们在需要网络通信的应用程序内执行任何活动操作，则应用程序工作正常，不会发现任何问题。

例如，如果执行show version并使会话空闲超过2分钟，而没有任何活动，然后按键盘上的任意键，如以下输出所示：

router#Connection reset by 100.64.2.9 port 22

检查了路由器终端线路上的IDLE超时，发现exec-timeout设置为10分钟，不负责描述的行为（请记住，其他应用也受到影响）：

router#show user

Line       User       Host(s)              Idle       Location

*  1 vty 0     ekhabaro   idle                 00:00:00 10.149.4.41

Interface    User               Mode         Idle     Peer Address

unknown      (ONEP)             csrmgmt_infr 00:00:14

router#show line vty 0 | s Timeout

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

另一种实时体验问题的方法是连接到某些公共FTP。然后，如果尝试刷新目录列表、更改文件夹或在2-3分钟不活动后下载内容，则会看到消息（以红色显示）：

解决方案

此类问题有时难以排除，但是提供IOS-XE数据路径数据包跟踪功能和嵌入式数据包捕获(EPC)IOS-XE实用程序的极大帮助。这里是使用和故障排除方法的示例。

使用EPC排除故障

在路由器上配置并启动嵌入式数据包捕获(EPC)。由于此站点使用DIA，因此您需要分别捕获外部和内部接口上的流量。此处198.51.100.7是FTP服务器的IP地址，10.5.40.14是客户端的IP地址：

Branch#config-transaction

admin connected from 127.0.0.1 using console on Branch

Branch(config)# ip access-list extended CAP_ACL

Branch(config-ext-nacl)# 10 permit ip any host 10.5.40.14

Branch(config-ext-nacl)# 20 permit ip host 10.5.40.14 any

Branch(config-ext-nacl)# 30 permit ip any host 198.51.100.7

Branch(config-ext-nacl)# 40 permit ip host 198.51.100.7 any

Branch(config-ext-nacl)# commit

Commit complete.

Branch(config-ext-nacl)# end

Branch#

Branch#monitor capture CAP_EXT interface GigabitEthernet 2 both

Branch#monitor capture CAP_EXT interface GigabitEthernet 3 both

Branch#monitor capture CAP_INT interface GigabitEthernet 7 both

Branch#monitor capture CAP_EXT access-list CAP_ACL

Branch#monitor capture CAP_INT access-list CAP_ACL

Branch#monitor capture CAP_EXT start

Started capture point : CAP_EXT

Branch#monitor capture CAP_INT start

Started capture point : CAP_INT

接下来，从用户的主机使用FileZilla FTP客户端连接到FTP服务器。确保在FTP客户端选项的Edit > Settings中禁用连接的FTP客户端超时：

默认情况下，FileZilla FTP客户端在20秒后关闭会话本身，您无法通过其他应用程序重现用户发现的问题。

约2-3分钟处于非活动状态后，尝试刷新目录列表：

然后，在FTP客户端中，您会看到屏幕截图中类似的错误消息：

接下来，检查是否在内部和外部接口上捕获了某些数据包，停止EPC和导出缓冲区：

Branch#show monitor capture CAP_EXT buffer

buffer size (KB) : 10240

buffer used (KB) : 128

packets in buf   : 37

packets dropped  : 0

packets per sec  : 24

Branch#show monitor capture CAP_INT buffer

buffer size (KB) : 10240

buffer used (KB) : 128

packets in buf   : 39

packets dropped  : 0

packets per sec  : 1

Branch#monitor capture CAP_INT stop_export

Exported Successfully

Branch#monitor capture CAP_EXT stop_export

Exported Successfully

将捕获内容上传到您的PC，以便您能使用Wireshark分析它：

Branch#copy flash:CAP_INT.pcap sftp://admin:admin@203.0.113.36: vrf Mgmt-intf

Address or name of remote host [203.0.113.36]?

Destination username [admin]?

Destination filename [CAP_INT.pcap]?

SFTP send: Writing to /CAP_INT.pcap size 4362

!

4362 bytes copied in 0.296 secs (14736 bytes/sec)

Branch#copy flash:CAP_EXT.pcap sftp://admin:admin@203.0.113.36: vrf Mgmt-intf

Address or name of remote host [203.0.113.36]?

Destination username [admin]?

Destination filename [CAP_EXT.pcap]?

SFTP send: Writing to /CAP_EXT.pcap size 3839

!

3839 bytes copied in 0.299 secs (12839 bytes/sec)

在单独的Wireshark窗口中打开两个文件，并设置Time Display Format，以便更轻松地通过时间戳将外部接口上的数据包与内部接口上的数据包关联起来：

然后调整窗口，注意在外部接口和内部接口上执行的数据包捕获之间的差异(在捕获中查找FTP PASV请求):

您可以看到该请求被发送到外部，并且发生了大量重新传输。此时，尚不清楚为什么来自外部主机的数据包（如88,90,92等数据包）未到达内部主机，但EPC为我们提供了宝贵信息，并确认某些数据包被cEdge路由器丢弃。

借助Cisco IOS-XE Packet Tracer实用程序排除故障

要进一步调查，必须使用数据包捕获和根据FTP服务器公有地址过滤数据：

debug platform condition ipv4 198.51.100.7/32 both

debug platform packet-trace packet 1024 fia-trace data-size 4096

debug platform condition start

!if you want to capture HEX data of the packet, use as well:

debug platform packet-trace copy packet both size 2048 L2

然后，再次连接到FTP，等待2-3分钟以上，然后单击刷新按钮或再次下载内容。在日志中，您可以注意到相同的错误消息，如图所示：

现在，从packet-trace中，您可以看到其中一个数据包被丢弃：

134   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

135   Tu6000001                 Gi7                       FWD

136   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

137   Tu6000001                 Gi3                       FWD

138   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

139   Tu6000001                 Gi7                       FWD

140   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

141   Tu6000001                 Gi3                       FWD

142   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

143   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

144   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

145   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

146   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

147   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

148   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

149   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

150   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

151   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

您还可以检查特定数据包的详细信息：

Branch#show platform packet-trace packet 151

Packet: 151         CBUG ID: 151

Summary

Input     : GigabitEthernet3

Output    : GigabitEthernet3

State     : DROP 479 (SdwanImplicitAclDrop)       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Timestamp

Start   : 179731083510 ns (11/07/2019 13:08:27.567722 UTC)

Stop    : 179731145820 ns (11/07/2019 13:08:27.567785 UTC)

Path Trace

Feature: IPV4(Input)

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Source      : 198.51.100.7

Destination : 100.64.2.10

Protocol    : 6 (TCP)

SrcPort   : 21

DstPort   : 5801

Feature: DEBUG_COND_INPUT_PKT

Entry       : Input - 0x817e8838

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 8280 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME

Entry       : Input - 0x817e885c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 4160 ns

Feature: SDWAN Implicit ACL               <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Action : DISALLOW

Reason : SDWAN_SERV_TCP

Defer Action to Ingress ACL : No

Feature: STILE_LEGACY_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x81835c68

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12900 ns

Feature: INGRESS_MMA_LOOKUP_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x8182be6c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 14940 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_EXT

Entry       : Input - 0x81819480

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 22040 ns

Feature: INPUT_FNF_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x818185bc

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 17580 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_RELEASE_EXT

Entry       : Input - 0x81818e08

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 4680 ns

Feature: INPUT_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x817ed780

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 5540 ns

Feature: IPV4_SDWAN_IMPLICIT_ACL     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x8183c774

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 449760 ns

Packet Copy In

00505608 6e500050 56add375 08004500 00363481 40002d06 122c5a82 46496440

020a0015 16a9f873 89d3efaa e3785019 00e523cb 00003432 31205469 6d656f75

Packet Copy Out

00505608 6e500050 56add375 08004500 00363481 40002c06 132c5a82 46496440

020a0015 16a9f873 89d3efaa e3785019 00e523cb 00003432 31205469 6d656f75

这些数据包从目标FTP服务器重新传输。在数据包捕获中，您已经看到类似的一组重传。

根据packet-trace输出，SD-WAN隐式ACL（实际上是隧道接口配置下允许的服务列表）似乎出于某种原因正在丢弃数据包。您可以从突出显示<<<<<标记的行中得出结论。要进行测试，请排除SD-WAN隐式ACL并允许配置相应外部接口中的所有服务：

Branch#config-transaction

admin connected from 127.0.0.1 using console on Branch

Branch(config)# sdwan

Branch(config-sdwan)# interface GigabitEthernet3

Branch(config-interface-GigabitEthernet3)# tunnel-interface

Branch(config-tunnel-interface)# allow-service all

Branch(config-tunnel-interface)# commit

Commit complete.

提示：另一个选项是配置显式IPv4访问列表，并使用access-group命令允许来自GigabitEthernet3接口上远程主机的数据包，它会覆盖SDWAN隐式ACL。

提交配置后，我们重复测试，但请确保停止数据包跟踪并在之前重新开始：

debug platform condition stop

debug platform packet-trace packet 1024 fia-trace data-size 4096

debug platform condition start

当问题再次重现（例如，当您尝试更改目录时），并且连接根据FTP客户端的日志丢失（FTP客户端尝试重新连接）时，让我们再次看到packet-trace统计信息：

Branch# show platform packet-trace statistics

Packets Summary

Matched  292

Traced   292

Packets Received

Ingress  282

Inject   10

Count       Code  Cause

10          6     QFP Fwall generated packet

Packets Processed

Forward  134

Punt     134

Count       Code  Cause

5           22    QFP Fwall generated packet

129         64    Service Engine packet

Drop     24

Count       Code  Cause

21          55    ForUs

Consume  0

现在，您可以注意到另一个丢弃代码“DROP 55(ForUs)”，尽管您禁用了allow-service all配置的隐式ACL，但数据包仍在被丢弃。请仔细查看，并尝试了解丢弃的数据包和转发的数据包之间的差异：

Branch#show platform packet-trace summary

<skipped>

269   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

270   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

271   Tu6000001                 Gi7                       FWD

272   Tu6000001                 Gi7                       FWD

273   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

274   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

275   Tu6000001                 Gi3                       FWD

276   Tu6000001                 Gi3                       FWD

277   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

278   Tu6000001                 Gi3                       FWD

279   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

280   Tu6000001                 Gi7                       FWD

281   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

282   Tu6000001                 Gi3                       FWD

283   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

284   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

285   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

286   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

287   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

288   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

289   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

290   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

291   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

292   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

293   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

在上一输出中，Gi7是服务端接口，Gi3是传输端接口。例如，比较数据包279和数据包283之间的差异（重要差异用<<<<<）标记：

Branch#show platform packet-trace packet 279

Packet: 279         CBUG ID: 794

Summary

Input     : GigabitEthernet3

Output    : internal0/0/svc_eng:0

State     : PUNT 64  (Service Engine packet)

Timestamp

Start   : 142279273535701 ns (11/07/2019 12:46:47.57026 UTC)

Stop    : 142279273732912 ns (11/07/2019 12:46:47.57223 UTC)

Path Trace

Feature: IPV4(Input)

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Source      : 198.51.100.7

Destination : 100.64.2.10

Protocol    : 6 (TCP)

SrcPort   : 28143

DstPort   : 5668

Feature: DEBUG_COND_INPUT_PKT

Entry       : Input - 0x817e8838

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 5880 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME

Entry       : Input - 0x817e885c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 7320 ns

Feature: SDWAN Implicit ACL   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Action : ALLOW

Reason : SDWAN_NAT_DIA    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Defer Action to Ingress ACL : No

Feature: IPV4_SDWAN_IMPLICIT_ACL

Entry       : Input - 0x8183c774

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 112800 ns

Feature: IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN

Entry       : Input - 0x817e8860

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 78480 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN

Entry       : Input - 0x817e8848

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 1460 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN_CLR_TXT

Entry       : Input - 0x817e884c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 120 ns

Feature: IPV4_INPUT_VFR     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x817e89b0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 3880 ns

Feature: NAT                <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Direction   : OUT to IN

Action      : Translate Destination

Steps       :

Match id    : 1

Old Address : 100.64.2.10 05668

New Address : 10.5.40.14  49588

Feature: IPV4_NAT_INPUT_FIA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x8182c8a8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 117600 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE_EXT

Entry       : Input - 0x817e8858

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 19620 ns

Feature: RELOOKUP_NOTIFY_EXT

Entry       : Input - 0x817eed90

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 14040 ns

Feature: IPV4_INTERNAL_DST_LOOKUP_CONSUME_EXT

Entry       : Input - 0x817e8870

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 4620 ns

Feature: IPV4_INPUT_FOR_US_EXT

Entry       : Input - 0x817e89a4

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 280 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG_EXT

Entry       : Input - 0x817e89c0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 2720 ns

Feature: CFT

API                   : cft_handle_pkt

packet capabilities   : 0x0000018c

input vrf_idx         : 0

calling feature       : STILE

direction             : Input

triplet.vrf_idx       : 3

triplet.network_start : 0x01003f8e

triplet.triplet_flags : 0x00000000

triplet.counter       : 32

cft_bucket_number     : 942419

cft_l3_payload_size   : 20

cft_pkt_ind_flags     : 0x00000100

cft_pkt_ind_valid     : 0x00009bff

tuple.src_ip          : 198.51.100.7

tuple.dst_ip          : 10.5.40.14

tuple.src_port        : 28143

tuple.dst_port        : 49588

tuple.vrfid           : 3

tuple.l4_protocol     : TCP

tuple.l3_protocol     : IPV4

pkt_sb_state          : 0

pkt_sb.num_flows      : 1

pkt_sb.tuple_epoch    : 32

returned cft_error    : 0

returned fid          : 0xec4eeb70

Feature: NBAR

Packet number in flow: N/A

Classification state: Final

Classification name: ftp-data

Classification ID: [IANA-L4:20]

Classification source: Unknown

Number of matched sub-classifications: 0

Number of extracted fields: 0

Is PA (split) packet: False

TPH-MQC bitmask value: 0x0

Is optimized packet: False

Feature: IPV4_INPUT_STILE_LEGACY_EXT

Entry       : Input - 0x81835ba8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 315800 ns

Feature: IPV4_INPUT_FNF_FIRST_EXT

Entry       : Input - 0x81818128

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 62200 ns

Feature: SDWAN_APP_ROUTE_POLICY_EXT

Entry       : Input - 0x8183c758

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12440 ns

Feature: SDWAN_DATA_POLICY_OUT_EXT

Entry       : Input - 0x8183c754

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12520 ns

Feature: IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS_EXT

Entry       : Input - 0x817e8864

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 8900 ns

Feature: IPV4_INPUT_IPOPTIONS_GOTO_OUTPUT_FEATURE_EXT

Entry       : Output - 0x817e895c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 9840 ns

Feature: CBUG_OUTPUT_FIA

Entry       : Output - 0x817e8840

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 6520 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_VFR

Entry       : Output - 0x817e89b4

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 3660 ns

Feature: ZBFW

Action  : Fwd

Zone-pair name         : ZP_GUEST-INSIDE_OUTSID_642078363

Class-map name         : BRANCH-DIA-GUEST-seq-11-cm_

Input interface        : GigabitEthernet3

Egress interface       : GigabitEthernet7

AVC Classification ID  : 0

AVC Classification name: N/A

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 296980 ns

Feature: CFT

API                   : cft_handle_pkt

packet capabilities   : 0x00000014

input vrf_idx         : 0

calling feature       : UTD

direction             : Input

triplet.vrf_idx       : 3

triplet.network_start : 0x01003f8e

triplet.triplet_flags : 0x00000004

triplet.counter       : 32

cft_bucket_number     : 942419

cft_l3_payload_size   : 20

cft_pkt_ind_flags     : 0x00000100

cft_pkt_ind_valid     : 0x0000bbff

tuple.src_ip          : 198.51.100.7

tuple.dst_ip          : 10.5.40.14

tuple.src_port        : 28143

tuple.dst_port        : 49588

tuple.vrfid           : 3

tuple.l4_protocol     : TCP

tuple.l3_protocol     : IPV4

pkt_sb_state          : 0

pkt_sb.num_flows      : 1

pkt_sb.tuple_epoch    : 32

returned cft_error    : 0

returned fid          : 0xec4eeb70

Feature: UTD Policy (First FIA)

Action         : Divert

Input interface : GigabitEthernet3

Egress interface: GigabitEthernet7

Feature: OUTPUT_UTD_FIRST_INSPECT

Entry       : Output - 0x8183a0d8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 117420 ns

Feature: UTD Inspection

Action         : Divert

Input interface : GigabitEthernet3

Egress interface: GigabitEthernet7

Feature: OUTPUT_UTD_FINAL_INSPECT

Entry       : Output - 0x8183a108

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 122900 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_LOOKUP_PROCESS_EXT

Entry       : Output - 0x817ee0e8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 10980 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE_EXT

Entry       : Output - 0x817edfd0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 16200 ns

Feature: CBUG_OUTPUT_FIA

Entry       : Output - 0x817e8840

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 4960 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_VFR

Entry       : Output - 0x817e89b4

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 520 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 4420 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_THREAT_DEFENSE

Entry       : Output - 0x81838278

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 3300 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG

Entry       : Output - 0x817e89c0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 320 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT_CLR_TXT

Entry       : Output - 0x817e8854

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 4740 ns

Feature: UTD Encaps

Action         : Encaps

Input interface : GigabitEthernet3

Egress interface: Tunnel6000001

Feature: IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE

Entry       : Output - 0x817e83b0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 296420 ns

Feature: DEBUG_COND_MAC_EGRESS

Entry       : Output - 0x817e8844

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 860 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT

Entry       : Output - 0x817e8850

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 300 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_FRAG

Entry       : Output - 0x817e89a8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 2560 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_SDWAN_FNF_FINAL

Entry       : Output - 0x818181b8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 100980 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_OUTPUT_FINAL

Entry       : Output - 0x81838bac

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 55460 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_GOTO_OUTPUT

Entry       : Output - 0x81838bb0

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 3920 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_FW_CHECK_EXT

Entry       : Output - 0x81838de8

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 9520 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE_EXT

Entry       : Output - 0x817e8858

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 14960 ns

Feature: IPV4_INPUT_ARL_EXT

Entry       : Output - 0x817e89d0

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 5680 ns

Feature: IPV4_INTERNAL_DST_LOOKUP_CONSUME_EXT

Entry       : Output - 0x817e8870

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 1260 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_ENCAP_FOR_US_EXT

Entry       : Output - 0x81838db8

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 5460 ns

Feature: IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS_EXT

Entry       : Output - 0x817e8864

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 960 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_ENCAP_GOTO_OUTPUT_FEATURE_EXT

Entry       : Output - 0x817ee30c

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 13020 ns

Feature: CBUG_OUTPUT_FIA

Entry       : Output - 0x817e8840

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 1980 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_VFR

Entry       : Output - 0x817e89b4

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 660 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 15960 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_THREAT_DEFENSE

Entry       : Output - 0x81838278

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 1720 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG

Entry       : Output - 0x817e89c0

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 660 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT_CLR_TXT

Entry       : Output - 0x817e8854

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 1560 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE

Entry       : Output - 0x817e83b0

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 10420 ns

Feature: DEBUG_COND_MAC_EGRESS

Entry       : Output - 0x817e8844

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 520 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT

Entry       : Output - 0x817e8850

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 180 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_FRAG

Entry       : Output - 0x817e89a8

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 940 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_SDWAN_FNF_FINAL

Entry       : Output - 0x818181b8

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 2560 ns

Feature: OUTPUT_SERVICE_ENGINE

Entry       : Output - 0x81834550

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 65820 ns

Feature: IPV4_INTERNAL_ARL_SANITY_EXT

Entry       : Output - 0x817e89f4

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 12280 ns

Feature: ZBFW

Action  : Fwd

Zone-pair name         : N/A

Class-map name         : N/A

Input interface        : Tunnel6000001

Egress interface       : internal0/0/svc_eng:0

AVC Classification ID  : 0

AVC Classification name: N/A

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT_EXT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 38200 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_THREAT_DEFENSE_EXT

Entry       : Output - 0x81838278

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 1980 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG_EXT

Entry       : Output - 0x817e89c0

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 400 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY_EXT

Entry       : Output - 0x817e893c

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 26240 ns

Feature: INTERNAL_TRANSMIT_PKT_EXT

Entry       : Output - 0x817e88e4

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 156540 ns

Branch#show platform packet-trace packet 283

Packet: 283         CBUG ID: 798

Summary

Input     : GigabitEthernet3

Output    : GigabitEthernet3

State     : DROP 55  (ForUs)

Timestamp

Start   : 142367023778233 ns (11/07/2019 12:48:14.807268 UTC)

Stop    : 142367023853492 ns (11/07/2019 12:48:14.807343 UTC)

Path Trace

Feature: IPV4(Input)

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Source      : 198.51.100.7

Destination : 100.64.2.10

Protocol    : 6 (TCP)

SrcPort   : 21

DstPort   : 5635

Feature: DEBUG_COND_INPUT_PKT

Entry       : Input - 0x817e8838

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12340 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME

Entry       : Input - 0x817e885c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 7140 ns

Feature: SDWAN Implicit ACL    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Action : ALLOW

Reason : SDWAN_SERV_ALL      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Defer Action to Ingress ACL : No

Feature: IPV4_SDWAN_IMPLICIT_ACL

Entry       : Input - 0x8183c774

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 139700 ns

Feature: IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN

Entry       : Input - 0x817e8860

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 97840 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN

Entry       : Input - 0x817e8848

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 2260 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN_CLR_TXT

Entry       : Input - 0x817e884c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 140 ns

Feature: IPV4_INPUT_VFR      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x817e89b0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 5860 ns

Feature: OCE_TRACE(Input)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Type        : OCE_ADJ_RECEIVE

Feature: IPV4_NAT_INPUT_FIA  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x8182c8a8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 166780 ns

Feature: STILE_LEGACY_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x81835c68

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 1920 ns

Feature: INGRESS_MMA_LOOKUP_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x8182be6c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 8340 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_EXT

Entry       : Input - 0x81819480

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 10920 ns

Feature: INPUT_FNF_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x818185bc

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 6460 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_RELEASE_EXT

Entry       : Input - 0x81818e08

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 2240 ns

Feature: INPUT_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x817ed780

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 1200 ns

Feature: IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS

Entry       : Input - 0x817e8864

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 176340 ns

如您所见，主要区别是，通常使用代码SDWAN_NAT_DIA和丢弃的数据包SDWAN_SERV_ALL来允许来自外部的数据包。此外，在IPV4_INPUT_VFR和IPV4_NAT_INPUT_FIA功能之间，对于允许的数据包，涉及不同的IOS-XE功能，即NAT和OCE_TRACE。所有差异都可能让您知道问题与NAT有关，因此，我们在建立FTP会话后检查NAT转换：

Branch#show ip nat translations tcp verbose | b 198.51.100.7

tcp  100.64.2.10:5801      10.5.40.14:49648      198.51.100.7:21       198.51.100.7:21

create: 11/07/19 13:02:05, use: 11/07/19 13:02:06, timeout: 00:00:57

Map-Id(In): 1

Flags: unknown

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee541ec0, use_count:1

In_pkts: 24 In_bytes: 698, Out_pkts: 13 Out_bytes: 605

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5795      10.5.40.14:49644      52.179.129.229:443    52.179.129.229:443

create: 11/07/19 13:01:18, use: 11/07/19 13:01:18, timeout: 00:00:09

Map-Id(In): 1

Flags: timing-out

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee542640, use_count:1

In_pkts: 29 In_bytes: 5114, Out_pkts: 12 Out_bytes: 7113

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5802      10.5.40.14:49649      198.51.100.7:21319    198.51.100.7:21319

create: 11/07/19 13:02:06, use: 11/07/19 13:02:06, timeout: 00:00:57

Map-Id(In): 1

Flags: timing-out

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee541380, use_count:1

In_pkts: 8 In_bytes: 184, Out_pkts: 4 Out_bytes: 837

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5800      10.5.40.14:49636      198.51.100.7:21       198.51.100.7:21

create: 11/07/19 13:02:05, use: 11/07/19 13:02:05, timeout: 00:00:56

Map-Id(In): 1

Flags: timing-out

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee5423c0, use_count:1

In_pkts: 2 In_bytes: 66, Out_pkts: 1 Out_bytes: 20

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5633      10.5.40.14:49432      52.242.211.89:443     52.242.211.89:443

create: 11/07/19 12:44:18, use: 11/07/19 13:01:17, timeout: 00:00:08

Map-Id(In): 1

Flags: unknown

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee527840, use_count:1

In_pkts: 53 In_bytes: 6257, Out_pkts: 29 Out_bytes: 7030

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5792      10.5.40.14:49647      51.143.111.7:443      51.143.111.7:443

create: 11/07/19 13:02:00, use: 11/07/19 13:02:09, timeout: 00:01:00

Map-Id(In): 1

Flags: syn_in

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee542500, use_count:1

In_pkts: 6 In_bytes: 224, Out_pkts: 3 Out_bytes: 96

Output-IDB: GigabitEthernet3

Total number of translations: 12

请注意超时。它看起来低得可疑吗？在FTP客户端处于非活动状态约2-3分钟后，再次检查，您会发现NAT表中没有转换：

Branch#    show ip nat translations  | i 198.51.100.7

Branch#

瞧！因此，问题的根本原因是：会话过快，尽管从FTP客户端会话的角度来看，cEdge路由器对该TCP会话一无所知，并丢弃返回的流量。如果检查配置，您会发现NAT会话超时配置为120秒，可能是错误的：

Branch#show run | i tcp-timeout

ip nat translation tcp-timeout 120

Branch#

此计时器必须在vManage上的相应设备模板中固定：

例如，将其更改为60分钟，然后问题解决。