目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

限制

配置

通过CLI配置

通过模板进行配置

功能模板

验证

简介

本文档介绍如何在vEdge路由器的传输接口上配置和监控上行和下行带宽利用率。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科软件定义的广域网(SD-WAN)

使用的组件

本文档基于以下软件和硬件版本：

- SD-WAN控制器(20.9.4.1)

- vEdge云路由器(20.6.4)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

当流量超过VPN 0 WAN接口上总可用带宽的85%时，上行和下行带宽功能有助于生成通知事件。

- 要在WAN接口上接收的流量超过可用带宽的85%时生成警报，请配置downstream bandwidth命令。

- 要在WAN接口上传输的数据流超过可用带宽的85%时生成警报，请配置upstream bandwidth命令。

bandwidth-upstream和bandwidth-downstream的值以千位/秒(kbps)为单位。如果接口达到配置的特定限制的85%，将生成事件。

注意：路由器中本地生成的事件通过网络配置协议(NETCONF)发送到Cisco Catalyst SD-WAN Manager。

限制

- 此功能在思科® IOS XE SDWAN设备上不受支持，但在运行Viptela OS的vEdge上不受支持。

- 思科漏洞ID CSCvq89912。

配置

通过CLI配置

以kbps为单位输入所需值并保存配置。

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

通过模板进行配置

功能模板

导航到Configuration > Templates > Feature Template > Add Template > VPN Interface Ethernet。

输入所需值并保存模板。

验证

使用以下命令验证配置已正确应用。

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

检验Viptela Edge设备上的警报。

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

在Cisco Catalyst SD-WAN Manager Graphic User Interface (GUI)上，通知将显示在Monitor > logs > Events下。

导航到警报，然后点击警报(...) >设备详细信息(Device details)的三个点。 Cisco Catalyst SD-WAN Manager GUI提供警报的所有相关信息：

- 流量以哪个方向传输。

- 配置的阈值。

- 接口名称和持续时间（秒）。

相关信息

- 命令参考

- 监控传输线路上的带宽