目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

通过SD-WAN ZTP进程板载新vEdge设备

什么是ZTP?

ZTP涉及的流程

简介

本文档介绍如何通过SD-WAN零接触调配(ZTP)流程加入新的vEdge设备。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 具有ZTP的网络设备

- 服务提供商连接

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- vManage

- vSmart

- vBond

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

1.必须在服务提供商端配置动态主机配置协议服务器。

2.必须将设备序列号添加到思科即插即用门户。

3.预定义的配置必须附加到vManage中的设备。

通过SD-WAN ZTP进程板载新vEdge设备

通过SD-WAN ZTP进程板载新vEdge设备

什么是ZTP?

ZTP是一种调配新设备的方法，无需设备控制台即可自动进行配置。ZTP可帮助IT团队在大规模环境中快速部署网络设备，并免除ZTP涉及的大部分手动劳动.

ZTP涉及的流程

步骤1:设备连接到服务提供商。

第二步：vEdge设备从Internet服务提供商(ISP)接收IP地址。必须在服务提供商端配置动态主机配置协议服务器。

第三步：vEdge框中配置了一个预定义的ZTP URL。

第四步：现在它连接到viptela dnsserver。

第五步：重定向到ZTP服务器后，必须检查并验证序列号，ZTP服务器将其重定向到vBond协调器并验证序列号和证书，从而形成vEdge和vBond之间的控制平面连接。

第六步：完成vEdge的身份验证后，vEdge将获得vBond提供的vManage和vSmart的IP地址。并行vBond通知其他控制器有关新设备。

步骤 7.vEdge通过vManage进行身份验证并获取系统地址。

步骤8. vManage将预定义配置推送到vEdge，同时vSmart将策略推送到vEdge。

步骤9. vEdge成功注册到SD-WAN重叠并准备交换垃圾邮件。

步骤 10现在，vEdge与重叠中的其他vEdge建立数据平面流量的IPsec隧道。