目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍在客户维护窗口时如何配置Viptela vEdge的最佳实践，以防止由于进行的配置更改而导致的任何不必要的中断，这些更改可能导致意外后果。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

当客户部署窗口，它 始终推荐 配置 "独家" 选项，以便您能够

配置，在提交之前。

这允许任何未预期的配置，而不是投入生产，以免造成任何问题。这些可能会在

丢失与设备连接或应用错误策略的形式。这允许将配置回滚到（之前）

工作状态。

始终建议在维护窗口之前提出配置，并在实验室中进行测试，然后再进行 应用于生产路由器。

这些是vEdge上允许的配置选项。

vEdge# config ?

Possible completions:

exclusive  no-confirm  shared  terminal  |

使用exclusive命令配置。

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

这是当提交命令未执行时显示的消息。

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

一旦确定所有设备都已到位，即可执行命令commit。

vEdge(config-vpn-1)# commit

Commit complete. Configuration is now permanent.

vEdge(config-vpn-1)#

对于commit confirmed选项，它是 推荐 有 5到10分钟，以验证配置 就位了。 此处，使用1分钟作为示例。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

执行show running-config或适当的config-sub-block命令。

以下是验证示例：

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。