目录

简介

背景信息

示例拓扑

客户需求

可能的解决方案

1.采用集中式数据策略的自定义流量工程

配置（使用自定义数据策略）

使用自定义数据策略的流量（DC SDWAN路由器1LAN链路故障案例）

2.使用集中数据策略插入服务

配置（带有服务插入）

带有服务插入的流量（DC SDWAN路由器1LAN链路故障情况）

流量详细信息，更好地了解流量

外部到内部流量

内部到外部流量

简介

本文档介绍使用服务链控制从Internet到托管于SDWAN分支站点的服务器的入站流量的示例场景。

背景信息

文档还显示，通过使用服务链，可以轻松跟踪数据中心(DC)LAN链路故障，以通知Branch SDWAN路由器使用数据策略更改流量路径，否则这是不可能的，如果没有数据链接，流量很容易在DC中进入黑洞。

此处的入站流量通过DC防火墙进行路由，以实现管理和安全。

示例拓扑

为了描绘此场景（如下图所示），已考虑采用双DC设置和分支站点的标准SDWAN部署。但是，为了简单起见，可以有多个分支。DC和分支站点通过安全SDWAN重叠进行通信，即通过SDWAN安全IPSec隧道进行通信。在此现有设置中，DC和分支站点都具有通向服务虚拟路由和转发(VRF)中的代理服务器的隧道，并且服务VRF/虚拟专用网络(VPN)中的默认路由指向此代理。

此拓扑设置包含托管两个服务器子网（服务器子网1和服务器子网2）的分支机构站点。有两个数据中心，每个数据中心防火墙执行1:1静态网络地址转换(NAT)以允许从互联网访问相应的分支服务器子网。为了精确起见，数据中心1防火墙对服务器子网1执行1:1静态NAT，数据中心2防火墙对服务器子网2执行相同的操作。

客户需求

在了解了早期设置后，可以提及来自客户的要求：

- 公共应用程序（如MS Teams）必须访问托管在分支机构的这些服务器。如前所述，DC中状态防火墙的可用性使客户请求使用它们，而不是直接入站连接到分支机构站点。

- 分支机构中的服务器子网1必须可通过DC1到达，分支机构中的服务器子网2必须通过DC2从Internet到达。

- 客户网络内不得路由任何公有IP。

- Branch托管服务器子网1和2配置了专用IP，并且专用IP到公共IP转换必须在各自的DC FW中进行。

- 不得有任何底层路由更改。

注意：如果DC或分支站点中的流量流未发生变化，来自互联网的转发流量将通过DC防火墙到达分支站点的服务器。另一方面，返回流量将直接通过Branch SDWAN路由器上的代理（使用默认路由）以到达互联网源。这是不对称的流量。

可能的解决方案

对于早期的要求，有两种可能的解决方案：

1. 采用集中数据策略的自定义流量工程，在DC LAN链路发生故障时流量会进入黑洞。

2. 使用集中数据策略插入服务，在DC LAN链路发生故障时，流量不会进入黑洞。

1.采用集中式数据策略的自定义流量工程

如果考虑集中数据策略下的自定义流量工程数据策略（一个用于分支，另一个用于DC），则分支数据策略使用远程tlocs将流量从分支发送到DC，第二个数据策略进一步将DC内的流量从cEdge路由到防火墙(FW)。但是，在分支中配置remote-tloc选项后，分支SDWAN路由器不知道DC SDWAN路由器1的LAN链路故障。也就是说，如果DC SDWAN路由器1上的LAN链路发生故障，则Branch路由器不会察觉该流量并将该流量转发到DC SDWAN路由器01。因此，该流量很容易在DC SDWAN路由器1上成为黑洞。

配置（使用自定义数据策略）

应用于DC SDWAN路由器从隧道方向：

data-policy <PolicyName>

vpn-list <VPN_Name>

sequence 1

match

source-data-prefix-list <BranchSiteServerSubnet>

destination-data-prefix-list <PublicIPSubnet>

!

action accept

set

next-hop <Firewall_IP>

!

!

应用于Branch SDWAN路由器的服务方向：

data-policy <PolicyName>

vpn-list <VPN_Name>

sequence 1

match

source-data-prefix-list <BranchSiteServerSubnet>

destination-data-prefix-list <PublicIPSubnet>

!

action accept

set

tloc-list <DC_TLOC_LIST>

!

!

!

tloc-list <DC_TLOC_LIST>

tloc <DC cEdge01 System IP> color <primary colour> encap ipsec preference 100

tloc <DC cEdge02 System IP> color <secondary colour> encap ipsec preference 50

!

使用自定义数据策略的流量(DC SDWAN路由器1LAN链路故障案例)

如果DC SDWAN路由器1 LAN链路发生故障，DC SDWAN路由器1上的流量会进入黑洞。

2.使用集中数据策略插入服务

思科SDWAN服务链本身非常灵活且完全自动化。在传统WAN设置中。如果您必须在特定流量的路径中插入防火墙，则通常与每一跳的大量手动配置相关联。相反，思科SD-WAN服务插入过程非常简单，只需将相关流量与集中控制或数据策略相匹配，将防火墙服务设置为下一跳，然后通过从思科SDWAN管理器到思科SDWAN控制器的单个网络配置协议(NETCONF)事务将策略应用于目标站点列表。

以下是在我们的配置示例中插入防火墙即服务的步骤：

1.将防火墙定义为DC cEdge设备上的服务。这可以使用VPN功能模板以及直接登录设备来实现。服务跟踪默认启用，这意味着如果DC防火墙无法从DC SDWAN主路由器cEdge1访问，则整个服务将关闭，流量将回退到DC的辅助路由器cEdge2。

2.构建和应用集中数据策略，以双向将FW服务插入流量路径。

配置（带有服务插入）

在DC SDWAN路由器上配置：

!

sdwan

service firewall vrf X

ipv4 address <fw next-hop ip>

!

commit

DC SDWAN路由器上的早期配置定义了“防火墙”类型的服务，该服务会通告给Cisco SDWAN控制器。当防火墙服务的可达性断开或防火墙自身关闭时，DC SDWAN路由器会停止通告相同内容。

服务链接策略定义为在分支机构SDWAN路由器服务方向应用：

data-policy <PolicyName>

vpn-list <VPN_Name>

sequence 1

match

source-data-prefix-list <BranchSiteServerSubnet>

destination-data-prefix-list <PublicIPSubnet>

!

action accept

set

service  FW vpn X tloc-list <DC_TLOC_LIST>

!

!

!

tloc-list <DC_TLOC_LIST>

tloc <DC cEdge01 System IP> color <primary colour> encap ipsec preference 100

tloc <DC cEdge02 System IP> color <secondary colour> encap ipsec preference 50

!

带有服务插入的流量（DC SDWAN路由器1 LAN链路故障情况）

如果DC SDWAN Router 1 LAN链路发生故障，流量将故障转移到该DC SDWAN路由器2。

这些策略先决条件或预定义列表在Cisco Catalyst SDWAN Manager上定义，如图所示，以供参考：

lists

data-prefix-list <BranchSiteServerSubnet>

ip-prefix <ip/mask>

!

data-prefix-list <PublicIPSubnet>

ip-prefix <ip/mask>

!

site-list <BranchSiteList>

site-id <BranchSiteID>

!

!

tloc-list <DC_TLOC_LIST>

tloc <DC cEdge01 System IP> color <primary colour> encap ipsec preference 100

tloc <DC cEdge02 System IP> color <secondary colour> encap ipsec preference 50

!

!

vpn-list <VPN_Name>

vpn X

!

!

流量详细信息，更好地了解流量

外部到内部流量

Internet Source(MS Teams)> DC1 FW(NAT)> DC1 cEdge01 > Branch cEdge01 > Server Subnet 1。

Internet Source(MS Teams)> DC2 FW(NAT)> DC2 cEdge01 > Branch cEdge01 > Server Subnet 2。

对于此流量影响，按如下方式在各自的跳数中执行：

Internet Source(MS Teams)> DC1 FW。

Internet Source(MS Teams)> DC2 FW。

DC1和DC2通过DC上的Internet CPE将各自的公共IP池通告给Internet。

DC1 FW > DC1 cEdge01。

DC2 FW > DC2 cEdge01。

内部子网的防火墙路由。

DC1 cEdge01 > Branch cEdge01。

DC2 cEdge01 > Branch cEdge01。

通过重叠管理协议(OMP)重叠的思科SDWAN路由。

Branch cEdge01 > Server Subnet 1。

Branch cEdge01 > Server Subnet 2。

内部子网的分支路由器路由。

内部到外部流量

服务器子网1 > Branch cEdge 01 > DC1 cEdge01 > DC1 FW(NAT)> Internet Source(MS Teams)。

服务器子网2 > Branch cEdge 01 > DC2 cEdge01 > DC2 FW(NAT)> Internet Source(MS Teams)。

对于此流量影响，按如下方式在各自的跳数中执行：

Server Subnet 1 > Branch cEdge 01。

Server Subnet 2 > Branch cEdge 01。

从服务器端进行内部路由。

分支cEdge 01 > DC1 cEdge01。

分支cEdge 01 > DC2 cEdge01。

使用集中数据策略（服务链）来影响流量路径。

DC1 cEdge01 > DC1 FW。

DC2 cEdge01 > DC2 FW。

使用服务标签以影响从SDWAN cEdge到DC上各个FW的流量路径。

DC1 FW(NAT)> Internet Source(MS Teams)。

DC2 FW(NAT)> Internet Source(MS Teams)。

来自服务器的私有IP源流量通过NAT出口FW，以便通过CPE访问Internet。