目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍在vManage集群中修改Statistics Configuration > Collection Interval的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解活动数据中心(DC)中的vManage cluster 3节点和运行20.6.3代码3节点vManage群集的灾难恢复(DR)中的3节点。

使用的组件

本文档中的信息基于20.6.3版上的3节点vManage集群。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

启用深度数据包检测(DPI)时，必须将统计信息收集计时器设置为30分钟或更长。如果用户配置的时间不足30分钟，则需要配置30分钟或更长时间。

配置

如果需要更改数据库收集统计信息配置，则需要重新加载vManage。如果是vManage集群，您需要执行以下步骤。

1. 确保DR vManage群集节点上的传输接口状态为Down。

2. 从Cisco vManage菜单中，导航到Administration > Disaster Recovery页面，并从任一vManage中暂停Active群集上的DR。

3. 在活动集群中的某个vManage上，在Administration > Settings页面上将Statistics collection interval更改为30分钟。它还会更改其他vManagers上的计时器。请进行验证，然后再继续下一步。

4. 重新启动活动集群中的所有三个vManagers以确认更改。三种vManagers启动后（大约在30分钟后）登录并验证是否已执行更改以及群集连接已恢复。

5. 导航到管理>灾难恢复页，然后再次恢复DR。

6. 等待根据复制间隔计时器进行下一次复制。

7. 复制后，DR集群中也会存在相同的配置。请进行验证，然后再继续下一步。

8. 现在，您可以再次暂停DR并重新启动备份集群vManagers，也可以照原样重新启动它们。只需确保在DR vManagers重新启动时它不处于复制过程中。

验证

在vManage GUI中导航到Administration > Statistics Configuration，并验证Statistics收集间隔。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

Cisco vManage上的统计数据库和磁盘比率故障排除

在Cisco vManage中更新统计数据库设置

技术支持和文档 - Cisco Systems